Objetivo

En este artículo se ofrece una descripción general de los teléfonos Cisco y se explican los primeros pasos básicos para realizar una conversión única de un teléfono IP de Cisco Unified a un teléfono multiplataforma (MPP) o viceversa. Considere esta pequeña introducción para que se dirija en la dirección correcta. Puede encontrar una explicación alternativa que le guíe a lo largo de todo el proceso en Cloud Upgrader.

Haga clic en este enlace si desea convertir un teléfono de empresa para utilizar llamadas Webex.

Introducción

Si no puede registrar correctamente su nuevo teléfono IP, es posible que haya adquirido un modelo incorrecto para su empresa. Si ese es el caso, debe comunicarse con su proveedor para cambiarlo por el correcto. Si la devolución no es una opción, puede realizar una conversión única de Enterprise a MPP o viceversa en algunos modelos.

Siga leyendo si desea conocer las similitudes y diferencias entre estas dos plataformas. De lo contrario, haga clic aquí para ir directamente a los requisitos de elegibilidad.

Tanto los teléfonos Cisco Multiplatform Phones (MPP) como los Cisco Unified IP Phones proporcionan comunicación de voz sobre protocolo de Internet (VoIP).

Los teléfonos MPP requieren el servicio de un proveedor de servicios de telefonía por Internet (ITSP) o de un servidor de control de llamadas de centralita privada IP (PBX). WebEx Calling, Ring Central y Verizon son ejemplos de un ITSP. Algunos ejemplos de servicios de PBX IP que funcionan con teléfonos Cisco MPP son las plataformas Asterisk, Centile y Metaswitch.

Los teléfonos IP de Cisco Unified están diseñados para usarse exclusivamente con Cisco Unified Communications Manager (CUCM), que es un administrador de llamadas interno. Solo una empresa, una gran empresa, compraría un CUCM, ya que el coste sería prohibitivo para una pequeña o mediana empresa.

Un teléfono destinado a utilizarse con CUCM no se puede registrar con un ITSP o PBX IP externos. Se han diseñado para interactuar únicamente con el CUCM interno. En ese mismo sentido, un teléfono MPP no se puede utilizar con un CUCM.

Para obtener más información sobre los teléfonos Cisco, consulte Comparar y contrastar: Teléfonos IP MPP de Cisco y teléfonos IP de Cisco Unified

Table Of Contents

Modelos aptos para la conversión

Actualización al firmware más reciente

Licencia tradicional

Cuenta tradicional

Modelos aptos para la conversión

Estos modelos son exactos a partir de la fecha de publicación de este artículo, pero esto puede cambiar con el tiempo. Cloud Upgrader sería el lugar de referencia para la lista más actual.

Modelos de teléfonos IP de Cisco Unified disponibles para una conversión única a un teléfono MPP:

Nota: Los 7821, 7841 y 7861 deben ser de la versión 3 o posterior y los 7841 deben ser de la versión 4 o posterior o no son aptos para migrar a un teléfono IP de Cisco Unified.

Modelos de teléfonos MPP disponibles para una conversión única a un teléfono IP de Cisco Unified:

Nota: Los modelos 8821 y 8831 no son aptos para migrar a MPP.

Actualización al firmware más reciente

Antes de que tenga lugar una conversión, los teléfonos necesitan tener instalada la última versión del firmware.

Actualización de teléfonos IP de Cisco Unified:

- Actualizar el firmware del teléfono IP de forma individual (en un teléfono que se diseñó originalmente para usarse con un CUCM)

Actualización de teléfonos MPP:

- Actualización del firmware de los teléfonos multiplataforma de las series 7800 y 8800 mediante la regla de actualización

- Actualización del firmware de Cisco IP Phone Series 7800 y 8800 multiplataforma mediante el comando del navegador web

Licencia tradicional

Si el teléfono cumple los requisitos para la conversión y ha actualizado al firmware más reciente, deberá adquirir una licencia para cada teléfono. Es importante tener en cuenta que esto no se aplica a teléfonos adquiridos recientemente.

Para migrar teléfonos empresariales a firmware MPP para utilizarlos con cualquier control de llamadas que no sea Webex Calling, debe adquirir licencias regulares con las siguientes SKU según el tipo de modelos de teléfono que tenga.

- L-CP-E2M-78XX-CNV

- L-CP-E2M-88XX-CNV

Para migrar un teléfono empresarial a MPP para un controlador de llamadas de terceros (no Webex), debe adquirir licencias normales con las siguientes SKU

Solicitará una de las siguientes opciones:

- L-CP-M2E-78XX-CNV

- L-CP-M2E-88XX-CNV

E2M significa que la licencia está destinada para Enterprise a MPP. M2E significa una conversión de MPP a Enterprise. Preste atención a la codificación para asegurarse de que compra la correcta.

Leyenda de SKU de licencia:

- E2M - Enterprise (CUCM/HCS) a MPP

- M2E: de MPP a empresa (CUCM/HCS)

Una vez que solicite una licencia, recibirá un correo electrónico con un certificado de reclamación enviado a la dirección de correo electrónico que se introdujo en el momento en que se realizó el pedido. El certificado de la reclamación incluirá una clave de autorización del producto (PAK) con una cantidad. El correo electrónico también incluirá un enlace para descargar el firmware de transición.

Ejemplo de licencia 1. En la parte inferior del mensaje de correo electrónico verá la SKU, la descripción y la cantidad de licencias solicitadas. Además, puede hacer clic en el enlace Register Claim Certificates (Registrar certificados de reclamación) para cargar las licencias en su licencia y portal de registro.

Ejemplo de licencia 2. En este ejemplo de certificado, se muestran el número de pieza, la descripción del producto y la cantidad pedida. Además, existe un enlace para descargar el firmware de transición necesario. También se muestra la PAK.

Cuenta tradicional

Si tiene una cuenta tradicional, navegue hasta Cisco Software. En Licencia, seleccione Licencia tradicional.

Si está seguro de que le gustaría realizar esta conversión, diríjase a Cloud Upgrader para completar el proceso.

Conclusión

Buen trabajo para averiguar sus opciones de conversión, ahora está en el camino hacia una solución que es adecuada para su negocio.

Si desea obtener más información sobre este proceso, consulte las siguientes guías:

- Guía de conversión entre firmware empresarial y firmware multiplataforma para los teléfonos IP de Cisco series 7800 y 8800

- Guía de migración de los teléfonos IP de Cisco serie 7800 y 8800 (de las instalaciones a teléfonos multiplataforma)