Objetivo

TR-069 define el protocolo de administración de red de área extensa (CWMP) del equipo de las instalaciones del cliente. Describe la interacción entre un servidor de configuración automática (ACS) y uno o más terminales que admiten CWMP. TR-069 hace posible la instalación sin intervención, la implementación de nuevos servicios, el mantenimiento del firmware y la resolución de problemas. La configuración de TR-069 en los teléfonos multiplataforma Cisco IP Phone 7800 u 8800 Series permite al dispositivo comunicarse con el ACS y solicitar actualizaciones. También permitirá que el ACS alcance al instante el teléfono en caso de que se implementen nuevos servicios.

En este artículo se explica cómo configurar TR-069 en el teléfono IP de Cisco serie 7800 u 8800 Series Multiplatform Phone. Supone que la configuración TR-069 en el ACS ya se ha configurado. Para completar la configuración, se necesitan los siguientes detalles:

- Nombre de usuario ACS

- Contraseña ACS

- URL ACS

- Nombre de usuario de solicitud de conexión

- Contraseña de solicitud de conexión

- (Opcional) Copia de seguridad de la URL ACS

- (Opcional) Nombre de usuario ACS de respaldo

- (Opcional) Copia de seguridad de la contraseña ACS

Dispositivos aplicables

- Serie 7800

- Serie 8800

Versión del software

- 11.0.1

Configuración de TR-069

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en web del teléfono y haga clic en Admin Login > advanced.

Paso 2. Haga clic en la pestaña Voz.

Paso 3. Haga clic en la subpestaña TR-069.

Paso 4. En TR-069, elija Yes en la lista desplegable Enable TR-069.

Nota: El valor predeterminado es No. En este ejemplo, se elige Sí.

Paso 5. Ingrese la URL ACS en el campo ACS URL. El proveedor de servicios de Internet (ISP) proporciona la URL ACS.

Nota: En este ejemplo, se ingresa www.cpeacs.com.

Paso 6. Ingrese el nombre de usuario en el campo ACS Username. Este es el nombre de usuario que permitiría que el teléfono se conecte al ACS.

Nota: En este ejemplo, se ingresa CPE1.

Paso 7. Ingrese la contraseña en el campo ACS Password. Esta es la contraseña que permitiría al teléfono conectarse al ACS.

Paso 8. Ingrese el nombre de usuario de solicitud en el campo Connection Request Username . El ACS utilizará esto para autenticar el CPE.

Nota: En este ejemplo, se ingresa CPEUser.

Paso 9. Ingrese la contraseña de solicitud en el campo Connection Request Password. El ACS utilizará esto para completar el proceso de autenticación con el CPE.

Paso 10. (Opcional) Introduzca el valor del intervalo de informe en el campo Intervalo de información periódica. El valor del intervalo se mide en segundos. Determina el intervalo al que el teléfono se pone en contacto con el ACS.

Nota: El valor predeterminado es 20. En este ejemplo, se utiliza 20.

Paso 11. (Opcional) Verifique que la opción Habilitar información periódica esté establecida en Sí. Esto permite al teléfono comunicarse con el ACS periódicamente. Esto se puede cambiar eligiendo una opción de la lista desplegable Habilitar información periódica.

Nota: El valor predeterminado es Yes (Sí).

Paso 12. (Opcional) En la lista desplegable Rastreabilidad TR-069, elija Sí para activar la trazabilidad de la transacción TR-069. Elija No para desactivar la función.

Nota: El valor predeterminado es No.

Paso 13. (Opcional) En la lista desplegable CWMP V1.2 Support , elija Yes para habilitar la función. Elija No para desactivarlo.

Nota: El valor predeterminado es Yes (Sí).

Paso 14. (Opcional) En la lista desplegable TR-069 VoiceObject Init, elija Yes para activar la función. Elija No para desactivarlo.

El valor predeterminado es Yes (Sí).Nota:

Paso 15. (Opcional) En la lista desplegable TR-069 DHCPOption Init, elija Yes para activar la función. Elija No para desactivarlo.

Nota: El valor predeterminado es Yes (Sí).

Paso 16. (Opcional) En la lista desplegable TR-069 Fallback Support , elija Yes para habilitar la función. Elija No para desactivarlo.

Nota: El valor predeterminado es No.

Paso 17. (Opcional) Ingrese la URL ACS de respaldo en el campo BACKUP ACS URL.

Nota: De forma predeterminada, este campo se deja en blanco.

Paso 18. (Opcional) Ingrese el nombre de usuario ACS de respaldo en el campo BACKUP ACS User.

Nota: De forma predeterminada, este campo se deja en blanco.

Paso 19. (Opcional) Introduzca la contraseña ACS de respaldo en el campo BACKUP ACS Password.

Nota: De forma predeterminada, este campo se deja en blanco.

Paso 20. Haga clic en Enviar todos los cambios.

Ahora debería haber configurado TR-069 en el teléfono IP.

Verifique que TR-069 funcione

Paso 1. Mediante Wireshark, realice una captura de paquetes en el teléfono.

Nota: En este ejemplo, el teléfono envía un archivo XML empaquetado en un protocolo simple de acceso a objetos (SOAP).

Acaba de confirmar que la configuración del TR-069 funciona.