Objetivo

La sonda de red FindIT puede agrupar varios dispositivos de diferentes tipos de dispositivos para que se puedan configurar todos a la vez en una sola acción. Un grupo de dispositivos puede constar de routers, puntos de acceso inalámbricos (WAP) y switches. Cuando se aplica una configuración a un grupo de dispositivos, esa configuración se aplicará a los dispositivos del grupo que admitan esa función. Por ejemplo, si desea actualizar el identificador de conjunto de servicios inalámbricos (SSID) en un grupo de dispositivos que contiene routers, WAP y switches por cable, la configuración sólo se aplicará a los WAP.

Este documento tiene como objetivo mostrar cómo crear, modificar, eliminar y administrar grupos de dispositivos.

Gestionar grupos de dispositivos

Crear un nuevo grupo de dispositivos

Paso 1. Inicie sesión en la GUI de FindIT Network Probe Administrator y elija Administration > Device Groups.

Nota: En el panel Trabajo de administración del grupo de dispositivos, verá el SSID de su red como el grupo de dispositivos predeterminado junto con sus dispositivos conectados.

Paso 2. En la parte superior izquierda del panel Trabajo, haga clic en el icono +(más) para crear o agregar un nuevo grupo.

Paso 3. Introduzca un nombre para el grupo en el campo Nombre.

Nota: Para este ejemplo, se utilizan dispositivos inalámbricos.

Paso 4. Introduzca una descripción para el grupo de dispositivos en el campo Descripción.

Nota: Para este ejemplo, se utiliza Cisco HQ.

Paso 5. En la lista desplegable Dispositivos, seleccione uno o varios dispositivos que desee agregar al grupo de dispositivos. Solo puede seleccionar un dispositivo a la vez.

Nota: En este ejemplo, se agregarán todos los dispositivos WAP. Cada dispositivo sólo puede ser miembro de un grupo. Si un dispositivo seleccionado anteriormente era miembro de un grupo diferente, que en este caso es el grupo de dispositivos predeterminado, se quitará de ese grupo.

Nota: A medida que se agrega cada dispositivo, una tabla debajo de la fila del grupo de dispositivos agregado rellenará el nombre, el modelo, la dirección MAC, la dirección IP, el número de serie y las acciones para cada dispositivo. Los dispositivos WAP del grupo predeterminado existente ahora se mueven al grupo de dispositivos inalámbricos.

Paso 6. Haga clic en Guardar (icono de disquete) para guardar.

Nota: La siguiente imagen muestra el grupo de dispositivos recién creado.

Ahora debería haber creado correctamente un grupo de dispositivos.

Modificar un grupo de dispositivos

Paso 1. En el área Administración de grupos de dispositivos, active la casilla de verificación del grupo que desea modificar.

Nota: Para este ejemplo, se elige el grupo de dispositivos inalámbricos.

Paso 2. Haga clic en Editar (icono de script) para que los campos de entrada sean modificables.

Paso 3. Realice los cambios necesarios. Puede cambiar el nombre, la descripción, agregar o quitar dispositivos del grupo. En este ejemplo, se quitará un miembro del grupo de dispositivos. Haga clic en el icono de papelera del miembro correspondiente en la columna Acciones.

Nota: El dispositivo eliminado se moverá al grupo predeterminado. Para este ejemplo, se elimina wapa0fa20.

Paso 4. Haga clic en el icono Save (Guardar) para guardar sus cambios.

Ha modificado correctamente un grupo de dispositivos.

Eliminación de un grupo de dispositivos

Paso 1. En el área Administración de grupos de dispositivos, active la casilla de verificación del grupo que desea eliminar.

Nota: No se puede eliminar el grupo de dispositivos predeterminado.

Paso 2. Haga clic en Eliminar (icono de papelera) para eliminar el grupo de dispositivos.

Nota: Aparecerá un mensaje de confirmación similar al que aparece a continuación.

Ahora debería haber eliminado correctamente un grupo de dispositivos.