Objetivo

En este artículo se muestran los pasos necesarios para una correcta instalación de FindIT v. 2.1.1 Probe Software con la versión Raspberry Pi OS Buster.

Dispositivos aplicables | Versión de software

- FindIT |2.1.1

Introducción

Hablemos del software de sondeo FindIT 2.1.1 cuando se usa una Pi de frambuesa y la versión de Raspberry Pi OS Buster.

¿Está a punto de realizar una instalación nueva o ha intentado realizar una instalación nueva y ha recibido mensajes de error y una descarga fallida? ¿Está utilizando un Pi de frambuesa como sonda FindIT?

Para la mayoría de las instalaciones con Raspberry Pi y FindIT, basta con colocar una imagen de software en una tarjeta micro SD, ponerla en el Pi y ejecutar el instalador. Las actualizaciones también son instantáneas.

Desafortunadamente, hay un pequeño problema cuando se hace una nueva instalación de FindIT v. 2.1.1 con la versión Raspberry Pi OS Buster.

Tanto si se trata de su primer intento como si se ha producido un error en la instalación, debe seguir estas instrucciones. Si la instalación falló, los permisos cambiaron de modo que básicamente tiene que empezar de nuevo. Lo sé, es un desastre, pero basta con seguir estos pasos para tener éxito.

Descargar y ejecutar Flash la imagen

Paso 1

Navegue hasta Descargas de Rapberry Pi y descargue la versión apropiada para su sistema operativo. Abra la descarga y descomprima si es necesario. Coloque la imagen en la tarjeta micro SD de la Pi de frambuesa usando una utilidad como etcher.

Si ya tiene instalado esto, no necesita instalarlo por segunda vez, pero debe confirmar que tiene el software correcto.

Paso 2

Descargue FindIT Network Probe 2.1.1 todos los idiomas instalador para Raspberry Pi (Debian Buster).

De forma predeterminada, Secure Shell (SSH) está desactivado con una imagen de SO de Raspberry Pi nueva. Se puede habilitar usando el comando sudo raspi-config y luego utilizar los menús para habilitarlo. Una opción alternativa sería crear un acceso directo creando un archivo en blanco llamado ssh en la tarjeta de memoria antes de insertarlo en la Pi. Si utiliza la segunda opción, asegúrese de que no haya ninguna extensión de archivo en el nombre del archivo.

Paso 3

Ponga la tarjeta micro SD en el Pi de frambuesa y enciéndala.

Paso 4

Abra el símbolo del sistema en su equipo. Haga ping en la dirección IP del Pi para probar la conectividad. Cuando vea los mensajes de respuesta, puede continuar.

Paso 5

Utilice un cliente STFP, como WinSCP, para acceder a Raspberry Pi. La contraseña predeterminada es frambuesa.

Paso 6

Ingrese el siguiente comando. Tenga en cuenta que transcurre algún tiempo entre cada uno de estos pasos. Sea paciente, vale la pena.

pi@raspberrypi:~$sudo apt-get install nmap

Paso 7

Ingrese el siguiente comando.

pi@raspberrypi:~$sudo apt-get install arp-scan

Paso 8 (opcional)

Ingrese el siguiente comando si desea ver una lista de los archivos en el directorio actual. Si conoce el nombre del archivo, puede pasar al paso 9.

pi@raspberrypi:~$es

Paso 9

Ingrese el siguiente comando.

pi@raspberrypi:~$sh finditprobe-2.1.1.20200521-fraspbian-buster_armhf.signed.sh

Paso 10

Una vez que todo se haya cargado, introduzca la dirección IP del Pi en un navegador web.

Paso 11

Inicie sesión en la sonda. Se debe ingresar el nombre de usuario y la contraseña predeterminados, cisco/cisco.

Paso 12

Se le solicitará que cambie la contraseña.

Conclusión

Ahí lo tiene, ahora tiene su Raspberry Pi trabajando como sonda para ayudar a gestionar su red. ¡Disfrútalo!