Objetivo

El objetivo de este artículo es revisar la función de localización de dispositivos de Cisco Business Dashboard versión 2.8.0.

Dispositivos aplicables | Versión del software

Panel empresarial de Cisco | 2.8.0

Introducción

Cisco Business Dashboard es una herramienta de administración de redes para implementar y mantener el equipo empresarial de Cisco. Una nueva función de CBD 2.8.0 es la capacidad de activar la función de localización de dispositivos en switches, puntos de acceso y extensores de malla compatibles. Esto incluye:

- Switches Sx250/350/550

- Switches CBS 220/250/350

- Switches Catalyst 1200/1300

- Puntos de acceso CBW y ampliadores de malla

La función Locate Device (Buscar dispositivo) hará que las luces parpadeen en el dispositivo de destino durante 60 segundos, lo que le ayudará a identificar un dispositivo específico de un grupo de dispositivos.

Función de localización de dispositivos

Paso 1

Inicie sesión en el panel de control de Cisco Business con el nombre de usuario y la contraseña.

Paso 2

En Topología, seleccione el dispositivo haciendo clic en él. En este ejemplo, se ha seleccionado un switch Catalyst 1300.

Paso 3

Haga clic en la pestaña Acciones del panel que se abre.

Paso 4

Haga clic en la opción Locate Device de la lista.

Paso 5

Haga clic en Aceptar en la pantalla emergente para confirmar.

Paso 6

Las luces del switch parpadearán durante 60 segundos para ayudar a identificar el dispositivo de un grupo de dispositivos de la red. También verá una notificación en la interfaz de usuario una vez que el dispositivo se haya ubicado correctamente.

Conclusión

Ahora ya sabe todo sobre la función de localización de dispositivos de la versión 2.8.0 del CBD y cómo utilizarla en su red.