Objetivo

En este breve artículo se explica la necesidad de seleccionar un nombre de usuario distinto de cisco al iniciar sesión en la interfaz de usuario web (IU) para la administración.

Dispositivos aplicables | Versión del firmware

- Panel empresarial de Cisco |2.3.0

Este es el proyecto

Según la metodología de ciclo de vida de desarrollo seguro (CSDL), cisco ya no es un nombre de usuario válido. Esta nueva norma se ha aplicado para reducirla como vulnerabilidad en los sistemas operativos.

Las credenciales de inicio de sesión predeterminadas seguirán utilizando el nombre de usuario de cisco y una contraseña de cisco fuera de la caja. Una vez que realice el primer inicio de sesión, se le solicitará que elija un nuevo nombre de usuario y una nueva contraseña. Esto se aplica a las nuevas instalaciones. El cambio de nombre de usuario no se aplica en una actualización en el lugar.

Si intenta utilizar cisco como su nombre de usuario, recibirá un pequeño recordatorio de este nuevo estándar. Elija otro nombre de usuario y lo que haga, no lo olvide.

No dude en mantener cisco como su nombre de usuario para el acceso a la consola ya que ese método de acceso no se ve afectado.

Conclusión

Eso es todo, sólo un pequeño paso para que pueda seguir su camino.