Objetivo

El objetivo de este documento es mostrar paso a paso cómo descargar la última versión del firmware y actualizarlo a cualquier dispositivo.

Introducción

La actualización del firmware es esencial para lograr un rendimiento óptimo en todos los dispositivos. Es muy importante instalar actualizaciones cuando se lanzan. Cuando Cisco lanza una actualización de firmware, a menudo contienen mejoras como nuevas funciones o una corrección de errores que puede causar una vulnerabilidad de seguridad o un problema de rendimiento.

Este proceso también es necesario si se encuentra con lo siguiente:

- Desconexión de red frecuente o conexión intermitente mediante el dispositivo

- Conexión lenta

Una actualización del firmware puede eliminar estos problemas y ayudar a mantener la seguridad de la red.

Instrucciones paso a paso para descargar firmware para cualquier dispositivo

Paso 1

Para encontrar la versión actual de cualquiera de sus dispositivos Cisco, vaya a Cisco y seleccione Support en la esquina superior izquierda de la pantalla.

Paso 2

Seleccione Soporte y descargas.

Paso 3

La pantalla se expandirá y usted puede ingresar el número de modelo de su dispositivo, en este caso, WAP321 se ingresará y luego se seleccionará en el menú desplegable.

Paso 4

Seleccione Descargas.

Paso 5

Seleccione la última versión.

Paso 6

Se guardará en la carpeta Descargas del equipo.

Actualización del firmware

El firmware es el programa que controla el funcionamiento y la funcionalidad del switch. Es la combinación de software y hardware que tiene el código del programa y los datos almacenados en él para que el dispositivo funcione.

Esta sección incluye una lista de artículos que proporcionan instrucciones de configuración sobre cómo actualizar el firmware del dispositivo.

Puntos de acceso inalámbricos

Cómo actualizar el firmware en un punto de acceso inalámbrico

Intercambiar imágenes de firmware en un punto de acceso inalámbrico

Actualización del firmware en el WAP 131

Actualización del firmware en el dispositivo WAP371

Actualización del firmware en los puntos de acceso WAP551 y WAP561

Actualización del firmware en los puntos de acceso WAP121 y WAP321

Reversión del firmware en WAP121 y WAP321

Actualización del firmware en WAP371 y WAP571

Actualizar software de un punto de acceso inalámbrico empresarial de Cisco

Administración de redes de FindIT

Actualización de FindIT Network Manager o sondeo a la última versión

Actualice los dispositivos de red a la última versión a través de FindIT Network Management

Copia de seguridad y restauración de los parámetros de configuración y actualización del firmware mediante la administración de red de Cisco FindIT

Routers

Actualización de firmware en routers VPN RV016, RV042, RV042G y RV082

Actualización del firmware en el firewall inalámbrico RV220W

Actualización de firmware/idioma en RV130 y RV130W mediante la interfaz web

Actualización de firmware en RV180 y RV180W mediante interfaz web

Administración del firmware en las series RV320 y RV325 VPN Router

Actualización del firmware en un router serie RV34x

Actualización del firmware en el router VPN CVR100W

Actualización del firmware en routers RV160 y RV260

Switches

Actualización del firmware en un switch

Copia de seguridad y restauración o intercambio de firmware en un switch

Actualización/copia de seguridad del firmware e intercambio de imágenes en SG350XG y SG550XG

Selección de imagen activa en switches apilables de la serie Sx500

Actualización del firmware en un switch serie 200/300

Actualización del firmware mediante HTTP/HTTPS en los switches gestionados serie 200/300

Actualización del firmware a través de TFTP en los switches gestionados serie 200/300

Copia de seguridad del firmware/código de inicio en el servidor TFTP en los switches gestionados serie 200/300

Actualización del firmware a través de HTTP/HTTPS en los switches apilables de la serie Sx500

Actualización y copia de seguridad del firmware a través de TFTP en los switches apilables de la serie Sx500

Resolución de problemas de actualización del firmware en switches gestionados serie 300 y 500

Actualización del firmware en un switch a través de la interfaz de línea de comandos (CLI)

Actualización del firmware en un switch Cisco Business serie 220

Actualización del firmware en un switch CBS250 o CBS350

Teléfonos IP y adaptadores

Actualice el firmware en el teléfono IP de Cisco serie 6800 con el firmware multiplataforma a través del comando Explorador web

Actualice el firmware en las series multiplataforma de los teléfonos IP 7800 y 8800 de Cisco a través del comando Explorador web

Vídeo para actualizar el firmware en los teléfonos multiplataforma de las series 7800 y 8800

Actualización del firmware del teléfono multiplataforma serie 7800 y 8800 mediante regla de actualización

Utilice la utilidad de configuración web para actualizar el firmware en los teléfonos IP SPA525G y SPA525G2

Utilice Cisco Configuration Assistant (CCA) para actualizar el firmware en los teléfonos IP SPA525G y SPA525G2

Actualización del firmware del SPA3102

Actualización del firmware en el adaptador telefónico SPA2102 y SPA3102

Parámetros de actualización del firmware en el adaptador telefónico SPA8000

Actualización del firmware en SPA112 y SPA122

Configuración de la actualización del firmware en el aprovisionamiento de voz en la serie SPA100

Resolución de problemas al actualizar el firmware

Este artículo se creó para la resolución de problemas de actualización del firmware en los switches de la serie 200/300, pero también puede aplicarse a su dispositivo: Resolución de problemas de actualización del firmware