Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Vmware ESXi

Descargar la imagen

Instalación del programa de instalación SWA

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe los pasos necesarios para instalar el dispositivo web seguro (SWA) en VMware ESXi.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- administración SWA.

- Principios fundamentales de las redes.

- Administración de VMware ESXi.

Cisco recomienda que tenga:

- VmWare ESXi instalado.

- Acceso administrativo a VMware ESXi.

- Cuenta de Cisco válida para descargar el archivo de imagen SWA.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Vmware ESXi

VMware ESXi es un hipervisor de clase empresarial y alto rendimiento desarrollado por VMware que permite la creación y gestión eficaces de máquinas virtuales directamente en el hardware físico. Como hipervisor sin software específico, ESXi funciona sin necesidad de un sistema operativo subyacente, lo que se traduce en un rendimiento optimizado y una mejor utilización de los recursos. Esto la convierte en una plataforma ideal para alojar diversos tipos de aplicaciones y servicios virtualizados, lo que proporciona un entorno estable y seguro para la infraestructura de TI empresarial.

En este artículo se explica paso a paso el proceso de instalación del dispositivo de seguridad Cisco Web Security Appliance (WSA) en VMware ESXi. Cisco WSA es una completa solución de seguridad web diseñada para proteger a las organizaciones frente a una amplia gama de amenazas basadas en Internet mediante la supervisión y el control del tráfico web. La guía detallada cubre todos los aspectos, desde la configuración inicial del entorno ESXi hasta la configuración de Cisco WSA, garantizando que su red esté protegida con funciones avanzadas de seguridad web. Tanto si es nuevo en la virtualización como si es un profesional de TI experimentado, esta guía proporciona los pasos necesarios para implementar Cisco WSA en ESXi correctamente.

Descargar la imagen

Para descargar las imágenes SWA deseadas y más recientes, siga estos pasos:

Paso 1. Vaya a https://software.cisco.com/.

Paso 2. Inicie sesión con su cuenta de Cisco.

Paso 3. Elija Access Downloads.

Imagen: Cisco Software Central

Paso 4. Busque "Secure Web Appliance Virtual".

Imagen: búsqueda de Secure Web Appliance Virtual

Paso 5. Elija AsyncOS para WSA.

Imagen: elija AsyncOS para WSA

Paso 6. Seleccione la versión que desee.

Paso 7. Descargue el archivo de imagen SWA virtual asociado al modelo que desea instalar.

Imagen - Descargar el archivo de imagen

Instalación del programa de instalación SWA

Siga estos pasos para instalar el SWA en ESXi:

Paso 1. Inicie sesión en la consola de gestión de ESXi.

Paso 2. Seleccione "Máquinas virtuales" en el menú izquierdo.

Paso 3. Elija Create / new Register VM.

Imagen - Crear VM

Paso 4. Elija Deploy a virtual machine from on OVF or OVA file y haga clic en Next.

Imagen: elija Implementar una máquina virtual a partir del archivo OVA

Paso 5. Elija un nombre para la máquina virtual.

Paso 6. Cargue los archivos .VMDK y .OVF extraídos del paquete del portal de descarga de software de Cisco y haga clic en Siguiente.

Imagen: carga de los archivos OVF y VMDK en ESXi

Paso 7. Seleccione el almacén de datos en el que desea alojar los nuevos archivos de máquina virtual y, a continuación, haga clic en Siguiente.

Imagen: seleccione el almacén de datos

Paso 8. Seleccione el switch virtual que desee para cada tarjeta de interfaz de red virtual.

Paso 9. Seleccione Thick Disk Provisioning (se recomienda para un mejor rendimiento) y haga clic en Next.

Imagen: seleccione el tipo de aprovisionamiento y switch virtual

Paso 10. Revise la configuración y haga clic en Finish.

Paso 11. Espere a que finalicen las tareas. Revise el progreso desde el panel Tareas recientes.

Imagen - Estado de implementación

Consejo: Para configurar el SWA, visite: Configure Secure Web Appliance Initial Setup

Información Relacionada

- Guía del usuario de AsyncOS 15.2 para Cisco Secure Web Appliance

- Guía de instalación de Cisco Secure Email and Web Virtual Appliance

- Configuración de la configuración inicial del dispositivo web seguro

- Configurar categorías de URL personalizadas en el dispositivo web seguro - Cisco

- Uso de las prácticas recomendadas de Secure Web Appliance

- Configuración del firewall para el dispositivo web seguro

- Configurar certificado de descifrado en dispositivo web seguro

- Configuración y solución de problemas de SNMP en SWA

- Configuración de registros de inserción de SCP en un dispositivo web seguro con Microsoft Server

- Habilitar canal/vídeo específico de YouTube y bloquear el resto de YouTube en SWA

- Comprensión del formato de registro de acceso HTTPS en el dispositivo web seguro

- Acceder a registros de appliances web seguros

- Omitir autenticación en dispositivo web seguro

- Bloqueo del tráfico en el dispositivo web seguro

- Omitir tráfico de actualizaciones de Microsoft en dispositivo web seguro