Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Pasos para la migración

Paso 1. IDs/Políticas/VLANs/VSANs/Plantillas de SPs Locales como se destaca a continuación.

Paso 2. Vuelva a crear todas las ID/políticas/VLAN/VSAN/plantillas y GLOBAL-SP en UCS Central.

Paso 3. Registre UCSM con UCS Central.

Paso 4. Migrar el perfil local al perfil global.

Paso 5. Verifique el nuevo perfil global.

Paso 6. Asocie GLOBAL-SP al servidor designado.

Paso 7. Servidor de arranque desde SAN LUN después de la nueva asignación de Global-SP

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo migrar el perfil de servicio local a Global o si el dominio no registrado accidentalmente desde Central

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Cisco Unified Computing System

- UCS central

- Procedimiento para migrar el perfil local a global

A continuación, suponga el UseCase más desafiante, arrancar desde SAN con LUNs de arranque de almacenamiento remoto, que ya están Zoneados para los iniciadores de destino (WWPN) dentro de cada perfil de servicio. Las ID deben permanecer iguales durante la migración.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Cisco Unified Computing System Manager (UCSM)

- Fabric Interconnect (FI)

- UCS central que se ejecuta en ESXi VM

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Pasos para la migración

1. IDs/Políticas/VLANs/VSANs/Plantillas de SPs Locales del Conjunto de Documentos.

2. Vuelva a crear todas las ID/políticas/VLAN/VSAN/plantillas y GLOBAL-SP en UCS Central.

3. Registre UCSM con UCS Central.

4. Migrar el perfil local al perfil global.

5. Verifique que los ID sean los correctos para el servidor Zoned específico en el nuevo GLOBAL-SP.

6. Asocie GLOBAL-SP al servidor designado.

7. Boot Server desde SAN LUN.

Paso 1. IDs/Políticas/VLANs/VSANs/Plantillas de SPs Locales como se destaca a continuación.

UCS-FI # scope org /

UCS-FI /org # show service-profile status

Service Profile Name Server Assignment Association   Power State   Op State

-------------------- ------- ---------- -------------- -------------- --------

SP01                1/3     Assigned   Associated     On             Ok

UCS-FI /org # scope service-profile SP01

UCS-FI /org/service-profile # show detail

Service Profile:

Service Profile Name: SP01

Boot Policy: LocalDisk

BIOS Policy: ESX_BIOS

Host f/w Policy: global-default

Local Disk Policy: LocalDisk

Maintenance Policy: UserAck

Power Policy: PowerCap

Stats Policy: TemThreshold

Scrub Policy: global-default

UCS-FI /org/service-profile # show identity

Service Profile Name: SP01

UUID Suffix Pool: P_1

Dynamic UUID: c9fe0fd0-d051-11e3-00ff-000000000101

VNIC FC Node:

WWNN Pool: P_N_1

Dynamic WWNN: 20:FF:00:25:B5:00:01:01

UCS-FI /org/service-profile # show vnic identity

vNIC:

Name       Type   Fabric ID Dynamic MAC Addr

---------- ------- --------- ----------------

ESX_Dat_A1 Ether   A         00:25:B5:0A:04:01

ESX_Dat_A2 Ether   A         00:25:B5:0A:04:02

ESX_Dat_A3 Ether   A         00:25:B5:0A:04:03

ESX_Dat_A4 Ether   A         00:25:B5:0A:04:04

vHBA:

Name       Type   Fabric ID Dynamic WWPN

---------- ------- --------- ------------

ESX_FCDat_A1 Fc     A         20:FF:00:25:B5:0A:04:01

ESX_FCDat_A2 Fc     A         20:FF:00:25:B5:0A:04:02

ESX_FCDat_B1 Fc     B         20:FF:00:25:B5:0B:04:01

UCS-FI /org/service-profile # show vnic ESX_Vcon detail

vNIC:

Adapter Policy: global-VMWare

QoS Policy: ESX_QoS

Network Control Policy: CDP_EN

Stats Policy: TemThreshold

UCS-FI /org/service-profile # show vhba ESX_SB_A1 detail

vHBA:

Adapter Policy: global-VMWare

Stats Policy: G-TemThreshold

Paso 2. Vuelva a crear todas las ID/políticas/VLAN/VSAN/plantillas y GLOBAL-SP en UCS Central.

- Creación de grupos globales, políticas, VLAN, VSANS, plantillas vNIC, plantillas vHBA, LAN

- Políticas de conectividad, Políticas de conectividad SAN, Plantillas de perfiles de servicio globales y Perfiles de servicio globales.

- Al crear VSAN globales que tengan los mismos ID que las VSAN definidas localmente en UCS Manager, asegúrese de que el nombre global sea único, considere una "G-" delante del nombre de VSAN y asegúrese también de que el ID de VLAN FCoE en la VSAN global recién creada coincida exactamente con el ID de VLAN FCoE configurado en la VSAN local correspondiente. Si el ID de VSAN es el mismo y el ID de FCoE es diferente, se generará una falla en la Asociación de perfiles de servicio globales.

- La creación de los proveedores de servicios globales asignará nuevos UUID, MAC, WWNN y WWPN de sus respectivos grupos de ID globales.

- Aplique estas nuevas políticas a la nueva plantilla global.

- Implemente el perfil de servicio global SP01_GP desde la plantilla

- Establezca WWNN/WWPN/MAC en el nuevo perfil global SP01_GP para conservar los mismos ID

Nota: La creación de los proveedores de servicios globales asignará nuevos UUID, MAC, WWNN y WWPN de sus respectivos grupos de ID globales.

Consulte la guía de configuración sobre cómo asignar ID a través de CLI

UCS-CENTRAL# connect resource-mgr

UCS-CENTRAL(resource-mgr)# scope org /

UCS-CENTRAL(resource-mgr) /org # scope service-profile SP01_GP

UCS-CENTRAL(resource-mgr) /org/service-profile # set identity dynamic-wwnn 20:FF:00:25:B5:00:01:01

UCS-CENTRAL(resource-mgr) /org/service-profile* # commit-buffer

UCS-CENTRAL(resource-mgr) /org/service-profile # scope vnic ESX_Dat_A1

UCS-CENTRAL(resource-mgr) /org/service-profile/vnic # set identity dynamic-mac 00:25:B5:0A:04:01

UCS-CENTRAL(resource-mgr) /org/service-profile/vnic* # commit-buffer

UCS-CENTRAL((resource-mgr) /org/service-profile # scope vhba ESX_FCDat_A1

UCS-CENTRAL((resource-mgr) /org/service-profile/vhba # set identity dynamic-wwpn 20:FF:00:25:B5:0A:04:01

CODVQUCSCEN01(resource-mgr) /org/service-profile/vhba* # commit-buffer

Aproveche la secuencia de comandos sencilla de UCS Central PowerTool para intercambiar o asignar los WWPN originales (con zonas correctas) y otros ID. Estas ID forman parte de los grupos globales creados y el universo de ID reflejará el estado "En uso" una vez que estos ID se hayan asignado correctamente.

Este es solo un ejemplo de UCS Central PowerTools Script y no es un producto oficialmente compatible de Cisco. Utilícelo por su cuenta y pruebe primero en un laboratorio antes de utilizarlo en producción. Edite la secuencia de comandos según la configuración de Global-SP, las organizaciones, los ID, las políticas, etc.

Consulte la guía para obtener más información

Change To (from Local SP) UUID: dc81c8de-3b00-11e5-0000-000000000025 Change To (from Local SP) MAC for vnic0: 00:25:B5:00:00:25

Change To (from Local SP) MAC for vnic1: 00:25:B5:00:00:26

Change To (from Local SP) WWNN ID: 20:00:00:25:B5:00:00:25

Change To (from Local SP) WWPN for A Fabric: 20:00:00:25:B5:AA:00:25 Change To (from Local SP) WWPN for B Fabric: 20:00:00:25:B5:BB:00:25

Start-UcsCentralTransaction

$mo = Get-UcsCentralOrg -Name root | Add-UcsCentralServiceProfile -Name “SP01_GP” -ModifyPresent -Uuid "0909ac8a-2411-11e4-0000-181401000099”

$mo_1 = $mo | Add-UcsCentralVnic -ModifyPresent -Name “eth0" -Addr "00:25:B5:0A:04:01”

$mo_2 = $mo | Add-UcsCentralVnic -ModifyPresent -Name “eth1" -Addr "00:25:B5:0A:04:02”

$mo_3 = $mo | Add-UcsCentralVhba -ModifyPresent -Name “fc0" -Addr "20:FF:00:25:B5:0A:04:01”

$mo_4 = $mo | Add-UcsCentralVhba -ModifyPresent -Name “fc1" -Addr "20:FF:00:25:B5:0A:04:02”

$mo_5 = $mo | Add-UcsCentralVnicFcNode -ModifyPresent -Addr "20:01:00:25:B5:14:01:99” Complete-UcsCentralTransaction

Start-UcsCentralTransaction

$mo = Get-UcsCentralOrg -Name root | Add-UcsCentralServiceProfile -Name “SP01_GP” -ModifyPresent -Uuid derived

$mo_1 = $mo | Add-UcsCentralVnic -ModifyPresent -Name “eth0" -Addr derived

$mo_2 = $mo | Add-UcsCentralVnic -ModifyPresent -Name “eth1" -Addr derived

$mo_3 = $mo | Add-UcsCentralvhba -ModifyPresent -Name “fc0" -Addr derived

$mo_4 = $mo | Add-UcsCentralvhba -ModifyPresent -Name “fc1" -Addr derived

$mo_5 = $mo | Add-UcsCentralVnicFcNode -ModifyPresent -Addr pool-derived

Repetir para cada ID para asignar manualmente

Paso 3. Registre UCSM con UCS Central.

Paso 4. Migrar el perfil local al perfil global.

- Cierre el servidor con facilidad con el SP local

- Desasociar Local-SP

- Eliminar SP local (restaura los ID asignados de nuevo en conjunto con el estado no utilizado)

Consulte la guía de configuración para obtener más información sobre cómo administrar el perfil de servicio en UCSM

Paso 5. Verifique el nuevo perfil global.

UCS-FI /org # show service-profile status

Central(resource-mgr) /org/service-profile # show identity

Paso 6. Asocie GLOBAL-SP al servidor designado.

Consulte la guía de configuración cómo asociar el SP desde central

Paso 7. Servidor de arranque desde SAN LUN después de la nueva asignación de Global-SP

Compruebe si el servidor puede arrancar desde SAN a través de la consola KVM

Información Relacionada

- Guía de configuración de UCSM

http://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-central-software/products-installation-and-configuration-guides-list.html

- Prácticas recomendadas centrales

https://communities.cisco.com/servlet/JiveServlet/downloadBody/66619-102-3-120435/UCS%20Central%20Operations%20and%20Best%20Practice%20Guide.pdf

- Guía de configuración central

http://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-manager/products-installation-and-configuration-guides-list.html

- Conjunto de herramientas PowerTools

https://communities.cisco.com/docs/DOC-37154