Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

Solución a situaciones comunes

[FSM:FAILED]: Copia de seguridad interna del sistema

Límite de tiempo del terminal: Compruebe si hay problemas relacionados con IP, contraseña, espacio o acceso

No se ha establecido la clave de cifrado de contraseña

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo resolver los escenarios de falla de respaldo comunes para el sistema UCS.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento trata sobre UCS Manager y Cisco Intersight. El documento trata sobre UCS independientemente del modelo de Fabric Interconnect específico.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

La realización de una operación de copia de seguridad para un dominio UCS permite una instantánea de toda la configuración del sistema o de una parte de ella para poder recuperar el entorno UCS después de un error catastrófico.

Hay varias opciones de copia de seguridad disponibles en función de las configuraciones que se consideren necesarias para recuperar a tiempo la configuración del sistema UCS.

Estado completo: archivo binario que incluye una instantánea de todo el sistema. Puede utilizar el archivo generado a partir de esta copia de seguridad para restaurar el sistema durante la recuperación ante desastres. Este archivo puede restaurar o reconstruir la configuración en la fabric interconectada original, o volver a crear la configuración en una fabric interconectada diferente. No puede utilizar este archivo para una importación.

Nota: Sólo puede utilizar un archivo de copia de seguridad de estado completo para restaurar un sistema que esté ejecutando la misma versión que el sistema desde el que se exportó el archivo de copia de seguridad. También es importante que los paquetes de los que se tomó la copia de seguridad permanezcan en Cisco UCS Manager y no se puedan eliminar.

Toda la configuración: archivo XML que incluye todas las opciones de configuración lógica y del sistema. Puede utilizar el archivo generado a partir de esta copia de seguridad para importar estos ajustes de configuración a la fabric interconectada original o a una fabric interconectada diferente. No puede utilizar este archivo para restaurar el sistema. Este archivo no incluye contraseñas para usuarios autenticados localmente.

Configuración del sistema: archivo XML que incluye todas las opciones de configuración del sistema, como nombres de usuario, roles y configuraciones regionales. Puede utilizar el archivo generado a partir de esta copia de seguridad para importar estos ajustes de configuración a la fabric interconectada original o a una fabric interconectada diferente. No puede utilizar este archivo para restaurar el sistema.

Configuración lógica: archivo XML que incluye todas las configuraciones lógicas, como perfiles de servicio, VLAN, VSAN, agrupaciones y políticas. Puede utilizar el archivo generado a partir de esta copia de seguridad para importar estos ajustes de configuración a la fabric interconectada original o a una fabric interconectada diferente. No puede utilizar este archivo para restaurar el sistema.

Solución a situaciones comunes

[FSM:FAILED]: Copia de seguridad interna del sistema

Este fallo puede producirse si hay un error de comunicación entre la fabric interconectada principal y secundaria.

La causa exacta puede variar, ya que este fallo puede surgir debido a las causas más comunes, pero no limitado a:

Causa

Solución

Fabric Interconnect no Operable

Si el error no se debe a un evento programado relacionado con la alimentación o el mantenimiento, póngase en contacto con los servicios de asistencia de Cisco

Operación de actualización de firmware fallida

Si se ha resuelto la operación de actualización del firmware, el fallo puede solucionarse implementando estos pasos

Discordancia de clave SSH

Si recibe este error como resultado de una actualización reciente a UCSM 4.0 o 4.1, siga estos pasos

Límite de tiempo del terminal: Compruebe si hay problemas relacionados con IP, contraseña, espacio o acceso

Este error indica que el dominio UCS no pudo conectarse y transferir correctamente el archivo de copia de seguridad al servidor de destino configurado.

Los protocolos de transferencia de archivos remotos transfieren manual o automáticamente el archivo de copia de seguridad de UCS:

Si se produce un problema de comunicación de red durante el tiempo de la transferencia del archivo de copia de seguridad, aparece un error que indica que el terminal (servidor remoto) ha agotado el tiempo de espera o estaba inaccesible.

Cree manualmente una operación de copia de seguridad como primer paso para verificar si existe un problema persistente de comunicación de red entre el dominio UCS y el servidor de archivos remoto. Si se realiza correctamente, esto indica que posiblemente haya un problema de comunicación de red intermitente entre el dominio UCS y el servidor de archivos remoto durante la ventana específica en la que se genera una copia de seguridad y se transfiere de forma remota.

Seleccione Admin State como Enabled y luego seleccione todas las opciones aplicables como Type, Protocol, Hostname, Remote File name y Username/Password, si corresponde.

Una vez finalizado, haga clic en Aceptar.

Si no recibe el estado Correcto, esto implicaría que hay un error de comunicación entre el dominio UCS y el servidor de archivos remoto.

Debe haber una comunicación abierta entre la red de administración de UCS y la ubicación del servidor de archivos remoto. El protocolo utilizado requiere que se permita el tráfico entre el origen y el destino.

SSH en la dirección IP virtual del clúster de UCS. Conéctese al shell de administración local y luego ejecute el comando show open-network-ports para validar.

No se ha establecido la clave de cifrado de contraseña

A partir de la versión 4.2(3d), Cisco UCS Manager introduce la clave de cifrado de contraseña para mejorar la seguridad de los archivos de configuración de copia de seguridad. La clave de cifrado de contraseña, de forma predeterminada, no se establece una vez que se actualiza a la versión 4.2(3d). Para obtener más información acerca de cómo establecer la clave de cifrado de contraseña

Este procedimiento describe cómo establecer la clave de cifrado de contraseña y borrar el error. Si no ve estas opciones de GUI, pruebe con un navegador diferente o borre la caché/las cookies del navegador.

Procedimiento:

Paso 1: En el panel de navegación, haga clic en Admin.

Paso 2: Expanda Todo > Administración de usuarios > Servicios de usuario > Usuarios autenticados localmente.

Paso 3: Complete los campos Password Encryption Key y Confirm Encryption Key.

Debe establecer la clave de cifrado de contraseña para crear archivos de configuración de copia de seguridad y también para importar los archivos de copia de seguridad. Cisco UCS Manager versión 4.2(3d) y posteriores no permiten crear archivos de configuración de copia de seguridad ni importar archivos de configuración de copia de seguridad sin establecer la clave de cifrado de contraseña.

Información Relacionada

Configuración de copia de seguridad y restauración