Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Crear política de grupo de discos

Crear perfil de almacenamiento

Creación de una Política de Inicio Basada en el LUN de Inicio

Verificación

Troubleshoot

Introducción

Este documento describe cómo configurar perfiles de almacenamiento para servidores integrados de la serie C con Cisco UCS (Unified Computing System) Manager (UCSM). Los perfiles de almacenamiento permiten flexibilidad para definir el número de discos de almacenamiento, las funciones y el uso de estos discos, y otros parámetros de almacenamiento. Básicamente, puede dividir una unidad virtual en diferentes partes llamadas Número de unidad lógica (LUNs) y asignar un rol a esos LUNs.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configurar

Crear política de grupo de discos

Este ejemplo es válido cuando utiliza disk6-7 para crear un volumen de matriz redundante de discos independientes (RAID) 1 que se utiliza para extraer LUNs. También puede utilizar la configuración automática del grupo de discos, donde el sistema selecciona los discos, en este ejemplo se utiliza la configuración manual para fines de demostración en caso de que desee asignar manualmente discos como se muestra en la imagen.

Crear perfil de almacenamiento

Después de crear Disk Group, cree Storage Profile y dentro de Storage Profile cree Boot LUN y Data LUNs.

Pocas cosas a tener en cuenta aquí:

1. La función de arranque está deshabilitada porque el perfil de servicio todavía no se ha aplicado.

2. El campo Definición del controlador se deja vacío. Sólo se utiliza con el controlador PCH interno para las SSD internas. La definición del controlador PCH proporcionó la capacidad de configurar un único LUN RAID a través de dos SSD internos conectados al controlador PCH incorporado.

Creación de una Política de Inicio Basada en el LUN de Inicio

Este ejemplo creó un LUN denominado 100gb que está diseñado para ser un LUN de inicio. Así que cree la política de inicio en consecuencia y aplique al perfil de servicio.

Verificación

Utilize esta sección para confirmar que su configuración funcione correctamente.

Antes de aplicar el perfil de servicio al servidor, asegúrese de que los discos utilizados en el grupo de discos estén en estado "No configurado correctamente"; de lo contrario, se producirá un error que indica que los discos son insuficientes en el momento de la asociación del perfil de servicio. En este ejemplo se utilizó Disk6-7, por lo que deben estar en "Unconfigured Good" (Correcto no configurado), si están en estado "Online" o "Jbod", haga clic con el botón derecho del ratón en estos discos y seleccione Set Unconfigured Bad to Good.

Troubleshoot

En esta sección se brinda información que puede utilizar para resolver problemas en su configuración.

Una vez que el perfil de servicio se haya aplicado correctamente, su configuración debería tener el siguiente aspecto: