Contenido

Introducción

Procedimiento para agregar unidad virtual

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe el procedimiento para utilizar el controlador RAID modular (Cisco 12G SASA Modular RAID) para configurar grupos de unidades de disco y unidades virtuales, configuración RAID y para realizar otras tareas de configuración en un entorno previo al inicio.

Procedimiento para agregar unidad virtual

Realice estos pasos para configurar grupos de unidades y unidades virtuales con el uso del controlador RAID modular.

1. Inicie sesión en Cisco UCS Manager.

2. Abra una consola en el host.

3. Reiniciar el host

Al iniciar, presione Ctrl+R para ingresar a la utilidad de configuración del BIOS del controlador SAS SAS 12G de Cisco.

Mantenga el cursor en el nombre del controlador Cisco 12G SASA Modular RAID y presione F2.

Seleccione Create Virtual Drive.

Muestra la administración de VD que ayuda a configurar el RAID.

Nota: El RAID modular 12G SASA de Cisco sólo admite RAID 0 y RAID 1.

Seleccione el RAID según los requisitos.

Después de seleccionar el RAID, seleccione los discos duros que formarán parte de este RAID.

Por ejemplo, se eligió la unidad 4 y la unidad 5 como se muestra.

Ahora, presione OK.

Este mensaje de advertencia aparecerá en la pantalla y pulse Aceptar.

En esta captura de pantalla, verá que se ha agregado correctamente una nueva unidad virtual con 2 unidades físicas.

Información Relacionada

- http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/3rd-party/lsi/erswug/guide/48712-00B_EmbMRAID_SWUG.pdf

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems