Contenido

Introducción

prerrequisitos

Componentes Utilizados

Diagrama de la red

Configuraciones

Verificación

Troubleshooting

Introducción

El Cisco UCS Manager 2.2(4) introduce la evacuación de la tela, que es la capacidad de suspender agraciado el tráfico que atraviesa una interconexión de la tela de todos los servidores asociados a él con un IOM o un FEX mientras que actualiza un sistema.

Prerrequisitos

- Versión UCSM = 2.2(4) o más alto

Componentes Utilizados

- UCSM 3.1

- Interconexión 6248 de la tela

- IOM/FEX 2204/2208

Diagrama de la red

Actualizar la interconexión secundaria de la tela en un sistema interrumpe el tráfico que es activo en la interconexión de la tela. Este tráfico falla automáticamente encima a la interconexión primaria de la tela.

La tela Evaculation se utiliza para confirmar el tráfico fallará de hecho encima a la interconexión primaria de la tela antes de comenzar una actualización en la interconexión secundaria de la tela.

Configuraciones

Usted puede seguir el procedimiento como indica configurar la Conmutación por falla de la tela:

1. Para alcanzar esto, haga clic en la “evacuación de la configuración” en la interconexión de la tela.

2. Cambie el modo Admin Evac a "ON".

3. Un mensaje de confirmación que resalta el resultado de habilitar la evacuación de la tela aparece.

4. Haga Click en OK para confirmar la evacuación del tráfico de la tela.  Usted observará que los vNICs configurados con la Conmutación por falla de la tela tráfico del repin a la tela alterna. Confirme en el sistema operativo del host que el tráfico está fluyendo en la tela alterna.

5. Ahora proceda con actualizar la interconexión secundaria de la tela.

6. Cuando la actualización es flujos de tráfico completos del reinicio en la tela evacuted.

7. Apague la evacuación Admin

8. Reconozca la advertencia de la restauración.

9. Verifique los cambios de modo de Evac de la operación de encendido a apagado.

10. El estatus después de la evacuación es completo.

11. Cambie el cluster llevan a la interconexión secundaria de la tela

12. Relance los pasos antedichos y actualice la otra interconexión de la tela.

Verificación

Marque el tráfico que atraviesa la interconexión de la tela (FI) antes de la evacuación de la tela. Usted puede marcar si del stats IOM

- Antes de que la evacuación usted considerara las interfaces y el transmitir (tx) HIF (interfaz del host) y recibiera (rx) el stats.

- Después de que la evacuación usted no deba considerar el stats HIF del FI donde usted realizó la evacuación. En lugar usted debe ver solamente el stats del tx y del rx NIF (interfaz de la red) según lo visto abajo

Troubleshooting

A la hora de esta escritura, no hay alerta lanzada en el UCSM cuando se gira esta característica.

Una forma sencilla de decir si se gira esta característica es tener una mirada en el estatus de los puertos del backplane IOM, si todas le señalan a “admin abajo” entonces querría marcar si se habilita esta característica.

Para la facilidad de troubeshooting el defecto CSCuy49191 se registra para que una alerta sea aumentada en UCSM cuando se gira esta característica.

Si usted necesita comprobar con minuciosidad en los registros, busque una salida que diga:

Tiempo de la creación: 2016-10-05T22:10:05.121

Usuario: admin

ID de sesión: web_11801_A

ID: 18706522

Acción: Modificación

Descripción: Atributos del Switch modificados

Objeto afectado: sys/Switch-b

Activador: Admin

Propiedades modificadas: adminEvacState (viejo: llene, nuevo: dren)

Esto confirmará que todos los puertos del backplane (el host interconecta aka HIF) en el IOM están en un “Admin abajo” estado debido a la evacuación de la tela que es girada.

Nota

La evacuación de la tela se soporta solamente con el siguiente:

- El manual instala

- Configuración de clúster