Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Almacenamiento local MRAID - HDD

Controlador M.2 de almacenamiento local

Verificación

Introducción

Este documento describe la configuración para arrancar desde el almacenamiento local con  MRAID/HDD and M.2 Controller encendido  Intersight Managed Mode (IMM).

Colaboración de Javier García y Luis Uribe Rojas, Ingenieros TAC de Cisco.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda conocer estos temas:

- Intersight

- Arranque local

- Dispositivos de almacenamiento local (unidades HDD/SSD y M.2)

- Conocimiento de Redundant Array of Independent Disks (RAID) configuración

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Cisco UCS 6454 Fabric Interconnect, firmware 4.2(1e)

- Servidor blade UCSB-B200-M5, firmware 4.2(1a)

- Intersight software as a service (SaaS)

- Controladores de almacenamiento MRAID, MSTOR-RAID

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Configurar

Almacenamiento local MRAID - HDD

Paso 1. Identifique el controlador instalado en el servidor y el ID de ranura.

Desplácese hasta  Servers > [server name] > Inventory > Storage Controllers. Tome nota de la identificación.

Paso 2. Crear Boot Order Policy:

Desplácese hasta  Policies > Create Policy > UCS Server > Boot Order

Seleccionar UCS server y Boot order

Configurar  Policy Organization, Name, y  Description.

Agregar  local Disk boot option, seleccione  Legacy or  Unified Extensible Firmware Interface (UEFI).

Configure el  Device Details:

- Device Name es el nombre de referencia en la directiva.

- Slot  es la ID guardada en el paso 1.

- Bootloader campos (opcional).

Add Virtual Media para instalar la imagen .iso.

Configurar  Device Name y Tipo.

Paso 3. Crear  Storage Policy

Nombre el  Storge Policy y habilitar el  MRAID/RAID Controller Configuration.

Configurar  Drive Group y  Virtual Drive.

Nota: Para evitar la adición de una unidad virtual, utilice la creación de RAID0 con una sola unidad.

Paso 4. Implementar perfil de servidor.

Paso 4.1 Aplicar las políticas creadas.

Nota: Si es necesario, se pueden agregar otras políticas. En este artículo se explican únicamente las directivas necesarias para arrancar desde el almacenamiento local. Si es necesario, se pueden agregar otras políticas.

Paso 5. Instale el sistema operativo a través del KVM.

Controlador M.2 de almacenamiento local

Paso 1. Identifique el controlador instalado en el servidor y el ID de ranura.

Desplácese hasta  Servers > [server name] > Inventory > Storage Controllers. Tome nota de la identificación.

Paso 2. Crear  Boot Order Policy:

Desplácese hasta   Policies > Create Policy > UCS Server > Boot Order

(Configurar directiva, organización, nombre y descripción).

Opción Add local Disk boot (Agregar arranque de disco local), seleccione  Legacy or  Unified Extensible Firmware Interface (UEFI).

Device Name es el nombre de referencia en la directiva.

Slot es la ID guardada en el paso 1.

Botloader campos (opcional).

Agregar  Virtual Media para instalar la imagen .iso.

Paso 3. Crear  Storge Policy

Nombre el  Storge Policy y habilitar el  M.2 RAID Controller Configuration.

Paso 4. Implementar perfil de servidor

Nota: En este artículo se explican únicamente las políticas necesarias para arrancar desde el almacenamiento local. Si es necesario, se pueden agregar otras políticas.

Paso 4.1 Aplicar las políticas creadas.

Paso 5. Instale el sistema operativo a través del KVM.

Verificación

Utilize esta sección para confirmar que su configuración funcione correctamente.

Inicie el vDVD vKVM-Mapped.

Verifique que RAID se muestre durante la instalación del sistema operativo.