Contenido

Introducción

Dispositivos administrados UCSM

Interfaz Web del administrador UCS

Interfaz de Línea de Comandos (CLI)

UCSM Visore

Dispositivos autónomos de la serie C

Intersight

Introducción

Este artículo proporciona las instrucciones de los administradores para obtener el modelo específico y la versión corriente de los discos físicos en un entorno UCS. Cubre los métodos distintos para los dispositivos administrados del administrador UCS (UCSM), los dispositivos autónomos de la serie C, y los dispositivos demandados en Intersight.

Dispositivos administrados UCSM

Para los dispositivos manejados por UCSM, los administradores pueden determinar el firmware de las unidades usando algunos métodos distintos.

Interfaz Web del administrador UCS

Navegue al equipo > a la administración de firmware > firmware instalado. En esta interfaz, el identificador del producto de Cisco (PID) se visualiza en vez del modelo del vendedor. Los otros métodos cubiertos abajo permiten filtrar en el modelo del vendedor en caso necesario.

Interfaz de Línea de Comandos (CLI)

Los administradores pueden también utilizar el CLI para obtener el modelo y las versiones corrientes. Por ejemplo, los administradores que desean identificar los dispositivos afectados por FN70545 utilizarían el comando abajo.

UCS-Domain-B# show server inventory expand | egrep "(^Server|Local Disk [0-9]|Model: (LT0400MO|LT1600MO)|Device Version: [A-Z][0-9]{3})"

Server 1/1:

Local Disk 1:

Local Disk 2:

Model: LT0400MO

Device Version: C401

Server 1/2:

Local Disk 1:

Device Version: A005

Local Disk 2:

Device Version: A005

Server 1/3:

Local Disk 1:

Local Disk 2:

Device Version: A005

Server 1/4:

Server 1/5:

Server 1/6:

Server 1/7:

Local Disk 1:

Local Disk 2:

Local Disk 3:

Local Disk 4:

Server 1/8:

Server 1:

UCSM Visore

Los administradores pueden utilizar UCSM Visore para preguntar a través del entorno entero. UCSM Visore puede ser accedido señalando al navegador en el [UCSM VIP] /visore.html de https://. Ingrese el storageLocalDisk para la clase o el DN, el modelo para la propiedad y el modelo del dispositivo para Val1. Por ejemplo, los administradores que desean identificar los dispositivos afectados por FN70545 ingresarían LT0400MOAND LT1600MO.

Dispositivos autónomos de la serie C

Los administradores pueden utilizar el regulador de la administración integrada de Cisco (IMC) para ver las unidades instaladas. Para el regulador RAID las unidades conectadas, navegan al almacenamiento > al regulador RAID > información de la unidad > los datos físicos de la pregunta.

Intersight

Adminstrators con los servidores demandados en Intersight que tienen esencial que autoriza la ventaja de la capacidad de ver los detalles del servidor dentro de Intersight. Los administradores pueden ver el inventario yendo a los servidores > (servidor selecto) > inventario > controlador de almacenamiento selecto.

Los administradores que desean comprobar el modelo de hardware/las versiones para un Asesor de Software o un Field Notice excepcional pueden las recomendaciones del leverageIntersight si tienen autorización de la ventaja. Esto mostrará los dispositivos afectados todos en un lugar.