Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Problema

Solución

Introducción

Este documento explica por qué obtenemos la falla F0935 y la solución temporal/corrección para el problema.

Fault Code: F0935: There are multiple VLANs with id [vlan id] have different accessibility configured

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Comprensión de los permisos de VLAN en UCS

Componentes Utilizados

Este documento no se limita a versiones específicas de software y hardware de Cisco UCS.

Problema

Si tiene varias VLAN con nombre con el mismo ID de VLAN y restringe el permiso de una de las VLAN con nombre a una organización o sub-organización, obtendremos esta alarma. Si hay más de una VLAN con el mismo ID de VLAN, todas las VLAN con el nombre (con el mismo ID de VLAN) deben tener las mismas restricciones de permisos de VLAN O ninguna de ellas debe tener restricciones de permisos de VLAN.

Fault Code: F0935: There are multiple VLANs with id [vlan id] have different accessibility configured

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/sw/cli/config/guide/2-1/b_UCSM_CLI_Configuration_Guide_2_1/b_UCSM_CLI_Configuration_Guide_2_1_chapter_010000.html

Por ejemplo: Si tenemos 2 VLAN con el mismo ID de VLAN 40 (crearemos) y ha establecido permisos en una de ellas para restringir a una organización/sub-organización específica.

Se crearon 2 VLAN con nombre (test-vlan y prmt-vlan) con ID de VLAN "40".

UCSmin-B# scope eth-uplink

UCSmin-B /eth-uplink # create vlan test-vlan 40

UCSmin-B /eth-uplink/vlan* # commit-buffer

UCSmin-B /eth-uplink/vlan # exit

UCSmin-B /eth-uplink # create vlan prmt-vlan 40

UCSmin-B /eth-uplink/vlan* # commit-buffer

UCSmin-B /eth-uplink/vlan # exit

UCSmin-B /eth-uplink # show vlan

VLAN:

Name       VLAN ID    Fabric ID Native VLAN Sharing Type Primary Vlan Multicast Policy Name Compression Type

---------- ---------- --------- ----------- ------------ ------------ --------------------- ----------------

default    1          Dual      Yes         None                                            Included

prmt-vlan  40         Dual      No          None                                            Included

test-vlan  40         Dual      No          None                                            Included

Restringido uno de los permisos VLAN con nombre a la organización específica "org" en nuestro ejemplo.

UCSmin-B# scope org

UCSmin-B /org # create vlan-permit prmt-vlan

UCSmin-B /org* # commit-buffer

UCSmin-B /org # show vlan-permit

VLAN Permit:

Name

----

prmt-vlan

Se generan errores "Hay varias vlan con id 40 con diferente accesibilidad configurada".

UCSmin-B# show fault

Severity  Code     Last Transition Time     ID       Description

--------- -------- ------------------------ -------- -----------

Warning   F0935    2017-09-01T02:41:34.028   4210549 There are multiple vlans with id 40 have different accessibility configured.

Warning   F0935    2017-09-01T02:41:34.028   4210550 There are multiple vlans with id 40 have different accessibility configured.

Solución

Solución: Asigne las mismas restricciones de permisos de VLAN o elimine las restricciones de todas las VLAN con el mismo ID de VLAN. En ambos casos, las alarmas serán despejadas.

Eliminación de las restricciones de permiso de VLAN:

UCSmin-B /org # delete vlan-permit prmt-vlan

UCSmin-B /org* # commit-buffer

UCSmin-B /org # show vlan-permit

UCSmin-B /org # top

UCSmin-B# show fault | inc vlan

Cleared   F0935    2017-09-01T02:45:22.695   4210549 There are multiple vlans with id 40 have different accessibility configured.

Cleared   F0935    2017-09-01T02:45:22.695   4210550 There are multiple vlans with id 40 have different accessibility configured.

Adición de restricciones de permiso de VLAN:

UCSmin-B /org # create vlan-permit test-vlan

UCSmin-B /org* # commit-buffer

UCSmin-B /org # top

UCSmin-B# show fault | inc vlan

Cleared   F0935    2017-09-01T02:42:34.833   4210549 There are multiple vlans with id 40 have different accessibility configured.

Cleared   F0935    2017-09-01T02:42:34.833   4210550 There are multiple vlans with id 40 have different accessibility configured.