Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Cree la vNIC y establezca la VLAN iSCSI nativa

Configuración de iSCSI vNIC

Configuración del iniciador

Parámetros de arranque iSCSI

Verificación

Troubleshoot

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe la configuración de iSCSI en el dominio central de Unified Computing System (UCS-C).

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Dominio central de Unified Computing System (UCSC)

- Dominio de Unified Computing System Manager (UCSM)

- Configuración de red

- Configuración de vNIC

- iSCSI

Componentes Utilizados

- UCS Central

- UCS Manager

- Firmware versión UCSC 2.0(1q)

- Firmware versión UCSM 4.1(3k)

- B200 M5 de Cisco

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Configurar

Cree la vNIC y establezca la VLAN iSCSI nativa

1. Para crear una nueva política LAN, navegue hasta la pestaña de navegación > Haga clic en Create LAN connectivity Policy y se mostrará una ventana para configurar la nueva política.

2. En la política de LAN creada, agregue una vNIC nueva.

3. Una vez creada la vNIC, navegue hasta la ficha VLAN y seleccione la VLAN iSCSI, esta VLAN debe configurarse como nativa.

Configuración de iSCSI vNIC

1. En la misma política LAN creada, navegue hasta iSCSI vNIC y cree una nueva iSCSI vNIC. No olvide que el nombre debe ser el mismo que la vNIC anterior configurada. Una vez que el nombre ya está configurado, puede ver la vNIC de superposición y la VLAN debe ser la nativa.

Configuración del iniciador

1. Para configurar el iniciador, acceda a la ficha de navegación, haga clic en Create IP Pool y se mostrará una ventana para configurar la nueva política.

2. Cree la dirección IP del iniciador y, a continuación, configure la subred y la puerta de enlace predeterminada.

.

3. Asocie el pool IP creado dentro de la política LAN creada anteriormente. Para realizar este paso, seleccione la política LAN > iSCSI vNIC > Identificadores.

4. Para configurar el nombre del iniciador, navegue hasta su perfil de servicio y haga clic en Configure Static IDs > Identifiers > IQN y configure la dirección IQN estática.

Parámetros de arranque iSCSI

1. Para crear una nueva directiva de arranque, vaya a la ficha de navegación, haga clic en Create Boot Policy y se mostrará una ventana para configurar la nueva directiva.

2. Haga clic en Orden de arranque y agregue el arranque iSCSI. Una vez que ya se haya agregado a la directiva, haga clic en y configure el nombre del destino iSCSI y la dirección IP deseada y, a continuación, asocie la directiva de arranque al perfil de servicio.

3.- Asociar el perfil de servicio al servidor deseado.

Verificación

Ejemplo de conexión correcta:

adapter 1/4/1 (mcp):2# iscsi_get_config

vnic iSCSI Configuration:

----------------------------

vnic_id: 16

host_id: 0

link_state: Up

Initiator Cfg:

initiator_state: ISCSI_INITIATOR_READY

initiator_error_code: ISCSI_BOOT_NIC_NO_ERROR

vlan: 0

dhcp status: false

IQN: iqn.2022-09.com.mxsvlab0

IP Addr: 192.168.72.75

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.72.1

Target Cfg:

Target Idx: 0

State: ISCSI_TARGET_READY

Prev State: ISCSI_TARGET_DISABLED

Target Error: ISCSI_TARGET_NO_ERROR

IQN: iqn.1991-05.com.microsoft:target1

IP Addr: 192.168.72.69

Port: 3260

Boot Lun: 0

Ping Stats: Success (13.616ms)

Session Info:

session_id: 0

host_number: 0

bus_number: 0

target_id: 0

Troubleshoot

1. En este ejemplo se muestra un error de configuración cuando el nombre de la vNIC de configuración no es correcto. Asegúrese de que el nombre de la vNIC y de la vNIC iSCSI estén correctamente configurados:

2. Este ejemplo muestra una configuración cuando falla el ping:

adapter 1/4/1 (mcp):3# iscsi_get_config

vnic iSCSI Configuration:

----------------------------

vnic_id: 16

host_id: 0

link_state: Up

Initiator Cfg:

initiator_state: ISCSI_INITIATOR_READY

initiator_error_code: ISCSI_BOOT_NIC_NO_ERROR

vlan: 0

dhcp status: false

IQN: iqn.2022-09.com.mxsvlab0

IP Addr: 192.168.72.75

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.72.1

Target Cfg:

Target Idx: 0

State: INVALID

Prev State: ISCSI_TARGET_GET_SESSION_INFO

Target Error: ISCSI_TARGET_GET_SESSION_STAT_ERROR

IQN: iqn.1991-05.com.microsoft:target1

IP Addr: 192.168.72.69

Port: 3260

Boot Lun: 0

Ping Stats: Failed - Connection timed out

Se sugiere lo siguiente:

- Confirme que los parámetros iSCSI estén correctamente configurados

- Verificar la MTU

- Verifique que las opciones de arranque iSCSI estén configuradas correctamente

- Confirme si la VLAN está configurada

- Verifique si su VLAN está permitida en las interfaces:

FI-A(nxos)# show run interface ethernet 1/1

!Command: show running-config interface Ethernet1/1

!Time: Wed Feb  7 13:58:05 2024

version 5.0(3)N2(4.13j)

interface Ethernet1/1

description U: Uplink

pinning border

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 1,10,72,470,480,570,666,994,1152-1153,1155-1156,1802,1825,2021,2045,2083-2084,2207-2208,2219,2242,2502

udld disable

channel-group 1 mode active

no shutdown

FI-A(nxos)# show run interface ethernet 1/2

!Command: show running-config interface Ethernet1/2

!Time: Wed Feb  7 13:58:09 2024

version 5.0(3)N2(4.13j)

interface Ethernet1/2

description U: Uplink

pinning border

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 1,10,72,470,480,570,666,994,1152-1153,1155-1156,1802,1825,2021,2045,2083-2084,2207-2208,2219,2242,2502

udld disable

channel-group 1 mode active

no shutdown

- Confirme que Fabric Interconnect está aprendiendo la dirección MAC:

FI-A(nxos)# show mac address-table vlan 72

Legend:

* - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC

age - seconds since first seen,+ - primary entry using vPC Peer-Link

VLAN     MAC Address      Type      age     Secure NTFY   Ports/SWID.SSID.LID

---------+-----------------+--------+---------+------+----+------------------

* 72       0025.b530.0015    static    0          F    F  Veth861

Información Relacionada

- Ejemplo de Configuración de UCS iSCSI Boot

- Configuración iSCSI