Contenido

Introducción

Antes de comenzar

Procedimiento

Documentación de referencia de Cisco UCS para servidores M4/M5 con controlador raid SATA M.2 /Embedded y linux

Serie B

Serie C

Serie S

Introducción

Al intentar instalar en los servidores de montaje en bastidor de la serie M4 o M5, el sistema operativo tiene problemas con el controlador raid integrado y con la instalación en las unidades correctas.

este documento ayudará a resolver el problema de los módulos correctos y las unidades que se cargan para los sistemas operativos SuSE.

Este procedimiento simplificó los pasos para instalar SuSE. permite asignar la ISO de instalación de SuSE como un CD/DVD virtual y un archivo de controlador dd.img como un disquete virtual o disco extraíble virtual al mismo tiempo.   tenga en cuenta que, al inicializar el asistente de instalación, el disco puede aparecer como disco/partición independiente y, a continuación, lo que se desea instalar. esto puede causar confusión debido a cómo se cargan los módulos linux en el instalador. para resolver esto, siga los pasos de la parte inferior de este documento para conservar la nomenclatura del disco para la instalación de M.2.

Contribuido por Josh Good; Ingeniero del TAC de Cisco.

Antes de comenzar

Antes de instalar este controlador en un controlador integrado, debe configurar un grupo de unidades RAID en el controlador incrustado que controla las unidades donde instalará el SO (pSATA y/o sSATA).

Para acceder a la utilidad de configuración, abra la utilidad de configuración del BIOS, vaya a la ficha Advanced y, a continuación, elija la instancia de utilidad para el controlador incrustado:

Para pSATA, seleccione LSI Software RAID Configuration Utility (SATA)

Para sSATA, seleccione LSI Software RAID Configuration Utility (sSATA)

>

Procedimiento

Instalación del controlador de servidor SUSE Linux Enterprise para RAID de software LSI MegaSR

Para ver las versiones de SO específicas soportadas, vea la Matriz de Compatibilidad de Hardware y Software para su versión de servidor.

En este tema se describe la instalación reciente del controlador SLES en sistemas que tienen la pila MegaRAID integrada.

Nota

Si utiliza un controlador RAID integrado con Linux, tanto el pSATA (si está activado) como el controlador sSATA deben configurarse en el modo LSI SW RAID.

Paso 1

Para instalar desde el disco virtual, descargue ISO de los controladores de la serie C de Cisco UCS y, a continuación, continúe con el siguiente paso.

Paso 2

Extraiga el archivo dud.img que contiene el controlador:

a) Grabar la imagen ISO en un disco.

b) Busque el contenido de las carpetas de controladores en la ubicación de los controladores MegaRAID incrustados: /<OS>/Almacenamiento/Intel/C600-M5/...

c) Dentro de la carpeta SLES para su versión, el archivo dud-<driver version>.img se empaqueta en un archivo .gz comprimido. Extraiga el archivo .img del archivo .gz.

d) Copie el archivo dud-<driver version>.img en una ubicación temporal en su estación de trabajo.

Paso 3

Inicie la instalación del controlador Linux. Inicie sesión en la interfaz de Cisco IMC del servidor.

Paso 4

Inicie una ventana de consola KVM virtual y haga clic en la pestaña Virtual Media.

a) Haga clic en Add Image y navegue para seleccionar el archivo ISO de instalación SLES remoto.

Nota: Un archivo ISO sólo se puede asignar como CD/DVD virtual.

b) Haga clic en Add Image de nuevo y navegue para seleccionar su archivo dud-<driver version>.img.

Nota: Un archivo IMG sólo se puede asignar como un disquete virtual o un disco extraíble virtual.

c) Marque las casillas de verificación de la columna Mapped para los medios que acaba de agregar y, a continuación, espere a que se complete la asignación.

Paso 5

Encienda el servidor de destino.

Paso 6

Presione F6 cuando vea el mensaje F6 durante el inicio. Se abre la ventana Boot Menu (Menú de arranque).

Paso 7

En la ventana Boot Manager (Administrador de arranque), seleccione el ISO de instalación de SLES y presione Enter.

La instalación de SLES comienza cuando se inicia la imagen.

Paso 8

Cuando aparezca la primera pantalla SLES, seleccione Installation.

Paso 9

Presione e para editar los parámetros de instalación.

Paso 10

Añada el siguiente parámetro al final de la línea que comienza con linuxefi:

brokenmodule=ahci

Paso 11

Opcional: Para ver información de estado detallada durante la instalación, agregue el siguiente parámetro a la línea que comienza con linuxefi:

splash=verbose

Paso 12

Presione Ctrl+x para iniciar la instalación.

La instalación continúa. El instalador encuentra el controlador LSI automáticamente en el

archivo dud-<driver version>.img proporcionado por usted. Con mensajes de estado detallados, verá el controlador instalado cuando se muestra el módulo LSI MegaRAID SW RAID.

Paso 13

Siga el asistente de instalación de SLES para completar la instalación. Verifique la instalación del controlador cuando llegue a la pantalla Sugiested Partitioning:

a) En la pantalla Suggested Partitting (Partición sugerida), seleccione Expert Partitioner.

b) Navegue hasta Linux > Discos duros y verifique que haya un dispositivo enumerado para el

LSI - controlador LSI MegaSR. El dispositivo puede aparecer como un tipo distinto de sda. Por ejemplo:

dev/sdd: LSI - LSI MegaSR

Si no aparece ningún dispositivo, el controlador no se instaló correctamente. En ese caso, repita los pasos anteriores.

Paso 14

Cuando la instalación haya finalizado, reinicie el servidor de destino.

Documentación de referencia de Cisco UCS para servidores M4/M5 con controlador raid SATA M.2 /Embedded y linux

Serie B

B200-m5 con instalación de almacenamiento M.2 linux

B480-m5 con instalación de almacenamiento M.2 linux

Serie C

Instalación de almacenamiento C220-m4 M.2 linux

C220-M5 con instalación de almacenamiento M.2 linux

C240-m4 con instalación de Linux M.2

C240-m5 con instalación de almacenamiento M.2 linux

C480-m5- con instalación de almacenamiento M.2 linux

C480-m5-ML con instalación de almacenamiento M.2 linux

Serie S

S3260-M5 con controlador SATA integrado m.2/SSD