Contenido

Introducción

Prerequisites

Componentes Utilizados

Configurar

Introducción

Esta guía se ha diseñado para mostrarle cómo configurar "Just a racim of disks" (JBOD) en el controlador RAID modular SAS 12G de Cisco en un servidor C-Series.

Advertencias:

* Los discos JBOD no pueden aprovechar ninguna memoria caché de hardware en el controlador RAID.

http://www.redbooks.ibm.com/redpapers/pdfs/redp5234.pdf (documentación general sobre RAID/JBOD)

* Si se requiere almacenamiento en caché en estos discos, puede colocarlos en una matriz RAID 0 (striping) y presentarlos al sistema operativo. Recuerde que RAID0 no tiene paridad, por lo que tenga en cuenta que cuantos más discos se agreguen a un RAID 0, mayor será el dominio de fallas o mayor será la probabilidad de que se pierdan datos en todos los discos debido a una única falla de disco.  Esta es la naturaleza de RAID 0.  Buen rendimiento, intolerante a una falla de disco.  Sin embargo, esto es aceptable para algunas aplicaciones y casos prácticos.

Prerequisites

- Servidor C-Series

- Controlador de raid modular SAS 12G de Cisco

- 1 o más HDD

- Acceso a CIMC/KVM

Componentes Utilizados

- Cisco C240-M4 con 2.0(6d) CIMC

- Controlador RAID modular SAS 12G de Cisco que ejecuta 4.250.00-3632

Configurar

Como medida de seguridad, si tiene una configuración RAID preexistente, realice una copia de seguridad de los datos de ese disco virtual (VD) antes de realizar estos cambios.

Si ya tiene un disco virtual (VD), RAID 1, por ejemplo, que desea conservar, su configuración debe conservarse después de activar JBOD, aunque es necesario reiniciar para introducir el menú de configuración RAID anterior al inicio (CTRL+R) para activar JBOD.

En el momento de escribir esto, parece que JBOD está inhabilitado en el controlador de forma predeterminada y no se puede habilitar en el controlador 12G a través del CIMC, solamente el menú de configuración RAID previa al inicio (CTRL+R).

Si desea que TODOS los discos sean JBOD, elimine los discos virtuales (VD) existentes en el RAID.  Esto debería liberar los discos físicos (PD) en 'Unconfigured Good'.  Esto se puede hacer a través de los menús de configuración RAID de inicio previo CIMC o CTRL+R. Se debe esperar que esto elimine los datos de cualquier disco virtual que elimine para realizar una copia de seguridad de los datos importantes en consecuencia.

Confirme si JBOD ya está activado o desactivado:

1) Inicie sesión en CIMC.

2) Haga clic en Storage > Select 12G controller > Controller Info (Almacenamiento > Seleccionar controlador 12G > ficha Controller Info).

Habilitar JBOD

1) Si está desactivado, reinicie el host y presione CTRL+R para entrar en las pantallas de configuración RAID.

2) Presione CTRL+N dos veces, desplácese hasta 'Activar JBOD' y pulse 'espacio'.  Asegúrese de que [X] aparece entre corchetes.

3) Presione CTRL+S para guardar.

4) Pulse Escape para salir.

5) Esto convertirá TODOS los discos disponibles en JBOD.  De nuevo, en mis pruebas, no se convirtió la PD asignada a VD (RAID 1) a JBOD, y mi SO seguía en contacto con ese RAID 1.

6) Confirme que JBOD está habilitado.

Si aún no dispone de un disco virtual (VD), puede configurar algunos discos como "Unconfigured Good" (No configurado) para que pueda agregarlos a un nuevo disco virtual (VD) o volumen RAID.

Ahora puede alternar los discos entre 'Unconfigured Good' (que se puede agregar a RAID) o 'JBOD' desde dentro del CIMC.

Encontrará que para cualquier PD que sea miembro de un grupo VD/RAID, no tiene la opción de convertirlo a JBOD.  La PD debe eliminarse del grupo VD/RAID antes de obtener la opción de convertirla en un disco JBOD.