Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes utilizados en la demostración

Configurar

Preparación para la actualización:

Para Windows:

Extrayendo los controladores

Actualizar los controladores

Verificación

Referencias y enlaces útiles:

Introducción

Este documento describe el proceso de actualización de los controladores HBA de los adaptadores Qlogic en servidores Windows.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- UCS serie C

- SO Windows Server.

- Adaptadores Qlogic HBA

Componentes utilizados en la demostración

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- UCSC-C240-M6S

- Versión del firmware: 4.3(5.250030)

- Windows Server 2022

- Adaptador HBA Qlogic - Adaptador de doble puerto de 16 Gb FC a PCIe Gen3 x8 Cisco QLE2692 - UCSC-PCIE-QD16GF

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Configurar

Este procedimiento describe cómo actualizar los controladores Qlogic HBA en los servidores UCS C Series que ejecutan el sistema operativo del servidor Windows.

Preparación para la actualización:

- Valide los controladores compatibles de la lista de compatibilidad de hardware de Cisco UCS para la combinación específica de hardware, software y firmware.

- Verifique los detalles del controlador actual de los HBA de Qlogic.

Para Windows:

- Abra Administrador de dispositivos.

Expanda los controladores de almacenamiento y seleccione el adaptador de canal de fabric Qlogic.

- Descargue los controladores de Cisco Software Central.

- Descargue el controlador ISO al servidor de Windows.

- Asigne el archivo ISO: En este ejemplo, se utilizó vMedia asignada a vKVM para copiar el contenido en el sistema operativo. Si el sistema operativo tiene acceso a Internet, puede descargar el controlador ISO directamente. Se pueden utilizar otras opciones para transferir el archivo como NFS, TFTP, SCP, etc.

- Busque la carpeta de almacenamiento:

- Elija la carpeta adecuada con el adaptador Qlogic deseado.  Para este ejemplo, el QLE2692.

- Copie la carpeta relevante, en este ejemplo la carpeta Qlogic_Windows, a una ubicación conocida.

- Descomprima el archivo. Hay dos carpetas disponibles; una contiene la documentación pertinente y la otra carpeta contiene los archivos necesarios para la actualización.

- Ejecute el asistente de configuración y continúe.

El ejecutable "QConvergence Console CLI" luego está disponible para ejecutar diferentes tareas en la tarjeta Qlogic.

Extrayendo los controladores

Con Windows CMD, cambie el directorio a la ubicación de la aplicación setup.exe para facilitar su uso.

- Ejecute este comando y extraiga los controladores en una ubicación específica.

Start /wait Setup.exe /a $msipath$ EXTRACTDRIVERS=1 TARGETDIR="

"

Una vez extraída, se crea una carpeta denominada "producción" que contiene los controladores.

Actualizar los controladores

Una vez extraídos los archivos de controladores, continúe con la actualización.

Abra Administrador de dispositivos, expanda los Controladores de almacenamiento, seleccione el Adaptador de canal de fabric Qlogic y haga clic en Actualizar controlador.

- Seleccione "Buscar controladores en el ordenador".

- Elige la segunda opción "Déjame elegir de una lista..."

- Haga clic en "Tenga disco..."

- Busque la ubicación en la que se encuentran los controladores y elija el nuevo controlador:

- Haga clic en Next y complete la instalación.

- Reinicie el servidor para que los cambios surtan efecto.

Verificación

Existen dos métodos para validar los controladores instalados:

1. Administrador de dispositivos:

Abra Device Manager, expanda los controladores de almacenamiento y seleccione Qlogic Fabric Channel Adapter.

2. CLI de Qlogic:

Las opciones 1 y 3 proporcionan una descripción general del estado de la interfaz, el firmware actual y las versiones o actualizaciones del controlador.

El proceso de actualización ha finalizado.

Referencias y enlaces útiles:

- https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/servers-unified-computing/ucs-manager/116349-technote-product-00.html