Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Consejos de Troubleshooting

Información Relacionada

Introducción

Este documento proporciona consejos útiles para la resolución de problemas de SAN de Unified Computing System (UCS).

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento de UCS SAN.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Consejos de Troubleshooting

Verifique que vHBA tenga FLOGI en el fabric SAN.

1. Inicie sesión en UCS CLI y conéctese a NXOS.

# connect nxos a|b

(nxos)# show npv flogi-table

Asegúrese de que el FCID del WWPN esté asignado y que VSAN sea correcto.

2. Alternativamente, desde el switch Cisco MDS, verifique que el WWPN tenga FLOGI.

SV-35-06-MDS9222i# show flogi database

SV-35-06-MDS9222i# show fcns database

Verifique la zonificación en el switch MDS para asegurarse de que el vHBA (WWPN) y el destino de almacenamiento estén en línea y en la misma zona.

SV-35-06-MDS9222i# show zoneset active vsan 1000

Compruebe si el vHBA puede ver el destino durante el arranque de SAN.

En UCS Manager, si el blade puede arrancar desde SAN, el "Orden de arranque real" de UCS Manager debería poder ver el WWPN de todos los destinos.

Al arrancar el blade, presione F2 para ingresar al BIOS y navegue hasta el Administrador de inicio. El BIOS debe poder ver el LUN a iniciar.

Para el adaptador PALO, en esta etapa (cuando el sistema operativo aún no se ha iniciado), también puede conectarse al adaptador para verificar si el vHBA tiene FLOGI y PLOGI.

Después de que el sistema operativo se haya iniciado, la salida es diferente. Esto se espera.

Para un adaptador M71KR-E, al arrancar el servidor, presione control + E para ingresar la utilidad de configuración Emulex HBA. A continuación, elija el vHBA y enumere el dispositivo de arranque. El vHBA debe poder ver el destino.

Verifique si el vHBA tiene el ID de LUN adecuado para arrancar desde SAN.

La política de arranque asociada al perfil de servicio tiene la configuración de arranque. Asegúrese de que el WWPN del destino sea correcto y que el ID del LUN también coincida con el LUN definido en el almacenamiento.

Lo siguiente es un ejemplo para el almacenamiento de información de EMC. En el grupo de almacenamiento, el LUN 1301 se mapea al host con ID 0, que debe coincidir con el ID definido en la política de inicio.

Compruebe si el objetivo FC puede ver el vHBA (WWPN) y si tiene PLOGI en el destino.

Compruebe si la imagen personalizada de Cisco ESXi se utiliza para el arranque de SAN.

Si ESXi no puede ver el LUN en la SAN mientras el vHBA sí ve el LUN durante la etapa de inicio, es probable que la imagen ESXi no tenga el controlador adecuado. Compruebe si el cliente utiliza la imagen personalizada de Cisco ESXi. Vaya al sitio web de VMware y busque "Cisco ESXi" para descargar la imagen personalizada de Cisco.

Imagen personalizada de Cisco para ESXi 5.1.0

https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=CISCO-ESXI-5.1.0-GA-25SEP2012&productId=285

Imagen personalizada de Cisco para ESXi 5.0.0 U1

https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=CISCO-ESXI-5.0.0-U1-28AUG2012&productId=268

Imagen personalizada de Cisco para ESXi 4.1 U2

https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=OEM-ESXI41U2-CISCO&productId=230

Imágenes ISO de lanzamiento vSphere 5.0 (proporciona una imagen ISO ESXi instalable que incluye controladores para diversos productos producidos por partners de VMware), por ejemplo con el servidor C220 M3, CIMC 1.46c y LSI 9266-8i. Incluso la imagen ESXi personalizada no tiene el controlador para detectar el almacenamiento local.

https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=ROLLUPISO_50_2&productId=229

Además, consulte la nota de la versión de acumulación

http://www.vmware.com/support/vsphere5/doc/vsphere-esxi-50-driver-rollup2-release-notes.html

Compruebe si ESXi está utilizando el mismo controlador de fnic correcto.

Habilite SSH y ESX SHELL e inicie sesión en el host ESXi. Luego, ejecute vmkload_mod -s fnic.

Verifique si el host puede ver todas las trayectorias hacia el destino de almacenamiento desde VMware ESXi.

1. Verifique la información del LUN que puede ver cualquier vHBA.

~ # esxcfg-scsidevs -c

Device UID                            Device Type      Console

Device                                 Size             Multipath PluginDisplay Name

naa.6006016081f0280000e47af49150e111  Direct-Access    /vmfs/devices/disks/naa.60060

16081f0280000e47af49150e111  40960MB   NMP     DGC Fibre Channel Disk (naa.600601608

1f0280000e47af49150e111)

naa.6006016081f028007a6ffec12985e111  Direct-Access    /vmfs/devices/disks/naa.600601

6081f028007a6ffec12985e111  51200MB   NMP     DGC Fibre Channel Disk (naa.6006016081f

028007a6ffec12985e111)

naa.6006016081f02800ca79c3b09150e111  Direct-Access    /vmfs/devices/disks/naa.600601

6081f02800ca79c3b09150e111  10240MB   NMP     DGC Fibre Channel Disk (naa.6006016081f

02800ca79c3b09150e111)

2. Verifique qué vHBA puede ver qué LUNs.

~ # esxcfg-scsidevs -A

vmhba1      naa.6006016081f0280000e47af49150e111

vmhba1      naa.6006016081f028007a6ffec12985e111

vmhba1      naa.6006016081f02800ca79c3b09150e111

vmhba2      naa.6006016081f0280000e47af49150e111

vmhba2      naa.6006016081f028007a6ffec12985e111

vmhba2      naa.6006016081f02800ca79c3b09150e111

En este ejemplo anterior, tanto vmhba1 como vmhba2 pueden ver los 3 LUNs.

3. Verifique las trayectorias a los LUNs.

~ # esxcfg-mpath -b

naa.6006016081f0280000e47af49150e111 : DGC Fibre Channel Disk (naa.6006016081f02800

00e47af49150e111)

vmhba1:C0:T0:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:3f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:6a:

44:60:44:fa

vmhba1:C0:T1:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:3f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:62:

44:60:44:fa

vmhba2:C0:T0:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:2f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:60:

44:60:44:fa

vmhba2:C0:T1:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:2f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:68:

44:60:44:fa

naa.6006016081f028007a6ffec12985e111 : DGC Fibre Channel Disk (naa.6006016081f028007a

6ffec12985e111)

vmhba1:C0:T0:L3 LUN:3 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:3f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:6a:

44:60:44:fa

vmhba1:C0:T1:L3 LUN:3 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:3f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:62:

44:60:44:fa

vmhba2:C0:T0:L3 LUN:3 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:2f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:60:

44:60:44:fa

vmhba2:C0:T1:L3 LUN:3 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:2f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:68:

44:60:44:fa

naa.6006016081f02800ca79c3b09150e111 : DGC Fibre Channel Disk (naa.6006016081f02800ca

79c3b09150e111)

vmhba1:C0:T0:L0 LUN:0 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:3f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:6a:

44:60:44:fa

vmhba1:C0:T1:L0 LUN:0 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:3f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:62:

44:60:44:fa

vmhba2:C0:T0:L0 LUN:0 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:2f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:60:

44:60:44:fa

vmhba2:C0:T1:L0 LUN:0 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:2f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:68:

44:60:44:fa

En este ejemplo, hay cuatro trayectorias para cada LUN: dos de vmhba1 y dos de vmhba2.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems