Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

Problema: Fabric Interconnect serie 6400 se reinicia y se bloquea en el indicador del cargador

Solución

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo recuperar un Fabric Interconnect (FI) serie 6400 desde el mensaje del cargador cuando tiene imágenes no utilizables en el FI.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Cisco Unified Computing System Manager (UCSM)

- Fabric Interconnects serie 6400

- Interfaz de Línea de Comandos (CLI)

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en Fabric Interconnects de la serie 6400.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

- Puede realizar estos pasos cuando ambos o cualquier Fabric Interconnect se desactivan durante la actualización del firmware, se reinician y se bloquean en el indicador del cargador, y no tiene imágenes en funcionamiento en la Fabric Interconnect.

- La solución de este documento requiere una unidad de bus serie universal (USB) cargada con los archivos necesarios y un cable de consola insertado físicamente desde el FI a un equipo.

- Otros métodos como TFTP se pueden utilizar para transferir los archivos al FI; sin embargo, esto requiere una conexión de red en funcionamiento entre el puerto de administración de FI y el servidor TFTP.

- El USB se debe formatear con el sistema de archivos de la tabla de asignación de archivos (FAT).

- Se necesita una herramienta de extracción como 7-Zip o WinRAR para extraer los archivos binarios de los archivos de infraestructura de UCS.

Problema: Fabric Interconnect serie 6400 se reinicia y se bloquea en el indicador del cargador

Esto se ve comúnmente cuando el FI deja de funcionar durante una actualización de firmware, se reinicia y se bloquea en el indicador del cargador. Algunos otros escenarios que puede encontrar en el indicador del cargador son cuando ocurren cortes de energía inesperados o problemas graves del sistema de archivos están presentes.

Solución

Restaure el sistema de archivos 6400 FI con las imágenes en el USB y una conexión de consola directa. Transfiera y active los archivos recién instalados en el FI, configure el FI según sea necesario y confirme que ya no se inicie en el mensaje del cargador.

Precaución: este artículo debe usarse solo cuando el FI no es recuperable de ninguna otra manera y no se puede arrancar. Póngase en contacto con el TAC de Cisco si no está seguro por cualquier motivo.

Paso 1. Inicie un navegador y navegue hasta la sección de software en el sitio web de Cisco. Descargue el UCS Infrastructure Software Bundle versión para 6400 Series FI. En el ejemplo que se muestra en la imagen, se utiliza la versión 4.2(2c).

Paso 2. Haga clic con el botón derecho en el UCS Infrastructure Software Bundle archivo y seleccionar Extract Files.

Nota: Este paso requiere que tenga una herramienta de extracción como 7-Zip, WinRAR, etc.

Paso 3. Haga doble clic en el archivo recién extraído UCS Infrastructure Software Bundle carpeta.

Paso 4. Haga clic con el botón derecho en el UCS Infrastructure Software Bundle dentro de la carpeta y seleccione Extract Files.

Paso 5. Haga doble clic en la carpeta recién extraída. Desplácese hasta isan > plugin_img y copie los archivos del sistema y del administrador en el USB.

Paso 6. Conecte directamente un cable de consola e inserte el USB en el FI. Abra un emulador de terminal y reinicie el switch, cuando comience a encenderse y continúe pulsando Ctrl-C para acceder al mensaje del cargador.

Sugerencia: Si ve algún tipo de imagen que intenta cargarse o si el FI está bloqueado, es probable que haya perdido el cargador. Apague y encienda el FI y presione continuamente Ctrl-C inmediatamente después de encenderlo.

Paso 7. Ejecute el comando para ingresar al modo de recuperación en la indicación del cargador.

loader > cmdline recoverymode=1

Paso 8. Arranque la imagen del sistema desde el USB insertado físicamente.

loader> boot usb1:ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.2c.bin

Paso 9. Ejecute el comando start para ingresar a bash y luego mount para mostrar las particiones.

switch(boot)# start

bash-4.2# mount | egrep "sda|mtdblock"

/dev/sda8 on /opt type ext4

/dev/sda9 on /workspace type ext4

/dev/sda10 on /spare type ext4

/dev/sda5 on /mnt/cfg/0 type ext3

/dev/sda6 on /mnt/cfg/1 type ext3

/dev/sda3 on /mnt/pss type ext3

/dev/sda4 on /bootflash type ext3

/dev/sda7 on /logflash type ext3

/dev/mtdblock4 on /opt/db/nvram type ext2

Nota: En algunas situaciones, puede ver mtdblock0 en lugar de mtdblock4; si es así, asegúrese de desmontar mtdblock0 en el Paso 10.

Paso 10. Ejecute el comando umount para todas las particiones presentes individualmente.

bash-4.2# umount /dev/sda3

bash-4.2# umount /dev/sda4

bash-4.2# umount /dev/sda5

bash-4.2# umount /dev/sda6

bash-4.2# umount /dev/sda7

bash-4.2# umount /dev/sda8

bash-4.2# umount /dev/sda9

bash-4.2# umount /dev/sda10

bash-4.2# umount /dev/mtdblock4

Nota: Si alguno de los comandos de desmontaje devuelve target is busy, pase a la siguiente partición que se desmontará e intente desmontar la partición ocupada en último lugar.

Paso 11. Ejecute una verificación del sistema de archivos en todas las particiones desmontadas individualmente.

bash-4.2# e2fsck -y /dev/sda3

bash-4.2# e2fsck -y /dev/sda4

bash-4.2# e2fsck -y /dev/sda5

bash-4.2# e2fsck -y /dev/sda6

bash-4.2# e2fsck -y /dev/sda7

bash-4.2# e2fsck -y /dev/sda8

bash-4.2# e2fsck -y /dev/sda9

bash-4.2# e2fsck -y /dev/sda10

bash-4.2# e2fsck -y /dev/mtdblock4

Paso 12. Inicialice el flash del sistema y espere a que finalice.

bash-4.2# init-system

Initializing the system ...

Checking flash ...

Erasing Flash ...

Partitioning ...

UCSM Partition size:10485760

Wipe all partitions

Reinitializing NVRAM contents ...Initialization completed.

Paso 13. Monte el bootflash y el USB. Copie el sistema y el archivo de ucs-manager desde el USB a la memoria flash de inicio y cree un enlace simbólico.

bash-4.2# mount /dev/sda4 /bootflash

bash-4.2# mount /dev/sdb1 /mnt/usbslot1

bash-4.2# cp /mnt/usbslot1/ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.2c.bin /bootflash

bash-4.2# cp /mnt/usbslot1/ucs-manager-k9.4.2.2c.bin /bootflash

bash-4.2# ln -sf /bootflash/ucs-manager-k9.4.2.2c.bin /bootflash/nuova-sim-mgmt-nsg.0.1.0.001.bin

bash-4.2# reboot

Paso 14. El switch se reinicia y regresa en el indicador del cargador, este es el comportamiento esperado. Arranque la imagen del sistema desde la memoria flash de inicialización.

loader > boot bootflash:ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.2c.bin

Booting bootflash:ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.2c.bin

Paso 15. Después de que el switch se inicie por completo, el Basic System Configuration Dialog se muestra. Configure el FI según su entorno.

Paso 16. Una vez configurado el switch, inicie sesión en la interfaz gráfica de usuario (GUI). Desplácese hasta Equipment > Installed Firmware > Download Firmware. En este paso, debe utilizar la infraestructura de UCS Un archivo que haya descargado anteriormente, no los archivos extraídos. Seleccionar Local File System or Remote File System > Browse. Seleccione el archivo de infraestructura y, a continuación, seleccione Ok.

Paso 17. Desplácese hasta Equipment > Firmware Management > Installed Firmware > Activate Firmware > UCS Manager > Fabric Interconnects y seleccione la lista desplegable del FI en cuestión.

Paso 18. Desplácese hasta el menú desplegable kernel y elija la versión adecuada. Seleccionar Apply > Yes.

Paso 19. El estado del núcleo es ahora Activating, espere 20 minutos o más para que el estado sea Ready.

Paso 20. Una vez que todo el firmware esté listo, verifique que su FI se inicie correctamente a través de un reinicio manual. Utilice connect local-mgmt x, donde x representa el FI que ha reconstruido. Si su FI se reinicia en el prompt del cargador, comuníquese con el TAC de Cisco.

TAC-FI-REBUILD-A# connect local-mgmt b

TAC-FI-REBUILD-B(local-mgmt)# reboot

Before rebooting, please take a configuration backup.

Do you still want to reboot? (yes/no):yes

Información Relacionada

- Guía de referencia de solución de problemas de Cisco UCS Manager

- Hoja de datos de Fabric Interconnects de la serie Cisco UCS 6400

- Recuperación de Fabric Interconnects 6200 y 6300 desde el mensaje del cargador

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems