Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

Configurar

Poner el servidor en modo independiente

Paso 1. Retirar el servidor

Paso 2. Desconfigurar puertos de servidor

Paso 3. Cambiar CIMC a configuración predeterminada

Paso 4. Configuración de CIMC en modo independiente

Versión de firmware de recreación de imágenes

Paso 1. Descargue la ISO de Host Upgrade Utility (HUU).

Paso 2. Inicie KVM y asigne HUU ISO.

Paso 3. Arranque con ISO HUU.

Paso 4.- Volver a crear una imagen de la versión actual.

Integrar el servidor en UCS Manager

Paso 1. Establezca CIMC en Factory Default (Parámetros predeterminados de fábrica).

Paso 2.- Puertos reconfigurados como puertos de servidor

Paso 3. Conexión de cables del adaptador

Paso 4. Recomiende el servidor.

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo configurar un servidor de la serie UCS-C integrado en UCS Manager en modo independiente y recrear imágenes de su versión de firmware.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Conocimientos básicos de los servidores de Unified Computing Systems (UCS)

- Conocimientos básicos de UCS Manager (UCSM)

- Conocimientos básicos de Cisco Integrated Management Controller (CIMC)

- Conocimientos básicos sobre redes.

Componentes Utilizados

Este documento no se limita a versiones de software específicas.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

Asegúrese de que tiene estos requisitos antes de intentar esta configuración.

- Equipo para conectarse al servidor de la serie C.

- cable KVM

- Monitor

- Teclado

- Cable de 1 G para conectar al puerto de gestión

Configurar

Nota: no realice este proceso sin la recomendación del TAC.

Poner el servidor en modo independiente

Advertencia: Asegúrese de que el servidor está apagado antes de iniciar este procedimiento.

Paso 1. Retirar el servidor

Vaya a la interfaz web de UCS Manager.

Vaya a Equipo > Montajes en rack > Servidor x

Haga clic en Mantenimiento del servidor y seleccione Retirar

Nota: Cuando se retira un servidor, no se muestra en Rack-Mounts (Montajes en rack), sino en Equipment > Decommisioned > Rack-Mounts (Equipo > Retirada del rack > Montajes en rack)

Paso 2. Desconfigurar puertos de servidor

Vaya a Equipo > Fabric Interconnects > Fabric Interconnect A > Módulo fijo > Puertos Ethernet > Puerto x.

Haga clic en Unconfigure.

Repita los mismos pasos para Fabric Interconnect B

Vaya a Equipo > Fabric Interconnects > Fabric Interconnect B > Módulo fijo > Puertos Ethernet > Puerto x.

Haga clic en Unconfigure.

Paso 3. Cambiar CIMC a configuración predeterminada

Apague el servidor y retire los cables de alimentación.

Espere 2 minutos y vuelva a conectar los cables de alimentación.

Conecte un cable KVM al servidor con un monitor y un teclado.

Supervise el proceso de arranque del servidor hasta que llegue al menú de Cisco y pulse F8 para acceder a la utilidad de configuración de Cisco IMC.

Pulse F1 y active Factory Default (Parámetros predeterminados de fábrica).

Presione F10 para guardar los cambios y reiniciar el servidor.

Paso 4. Configuración de CIMC en modo independiente

Supervise el proceso de arranque del servidor hasta que llegue al menú de Cisco y pulse F8 para volver a acceder a la utilidad de configuración de Cisco IMC.

Aplicar la siguiente configuración:

- Modo NIC seleccionado a Dedicado

- IP a IPV4

- IP de CIMC con una IP en la misma subred que el ordenador.

- redundancia NIC a ninguna

- sin vlan

Presione F10 para guardar los cambios y reiniciar el servidor.

Conecte el ordenador al puerto de gestión físico del servidor y abra un explorador web.

Utilice la dirección IP que ha configurado https://x.x.x.x

Nota: La contraseña predeterminada para el usuario admin es password

Vista de mensaje de CIMC y versión actual de CIMC

Versión de firmware de recreación de imágenes

Nota: en caso de que el servidor se vuelva a integrar en UCSM, se recomienda encarecidamente volver a crear una imagen de la versión de firmware

Paso 1. Descargue la ISO de Host Upgrade Utility (HUU).

La recreación de imágenes se realiza a través de HUU. Puede descargar HUU ISO en la página de descarga de Cisco

Paso 2. Inicie KVM y asigne HUU ISO.

Una vez que haya descargado HUU para la versión actual, vaya a CIMC y haga clic en Iniciar KVM

Una vez que se inicie vKVM, haga clic en Virtual Media y Active Virtual Devices.

Map HUU en CD/DVD de mapa

Paso 3. Arranque con ISO HUU.

Supervise el proceso de arranque del servidor hasta que llegue al menú de Cisco y presione F6 para entrar al menú de arranque.

Seleccione la opción vKVM-Mapped vDVD para iniciar HU ISO mapeado.

Nota: La carga de ISO HUU puede tardar varios minutos.

Paso 4.- Volver a crear una imagen de la versión actual.

Espere hasta que HUU ISO se cargue y acepte el Acuerdo de licencia de software de Cisco.

Cambie al modo avanzado y seleccione todos los componentes. A continuación, haga clic en Actualizar y activar.

Espere hasta que finalice la recreación de imágenes y el servidor se reinicie.

Integrar el servidor en UCS Manager

Paso 1. Establezca CIMC en Factory Default (Parámetros predeterminados de fábrica).

Repita los mismos pasos que en el Paso 3 de Colocar el servidor en modo autónomo

Paso 2.- Puertos reconfigurados como puertos de servidor

Vaya a Equipo > Fabric Interconnects > Fabric Interconnect A > Módulo fijo > Puertos Ethernet > Puerto x.

Haga clic en Reconfigure y seleccione Configured as Server Port.

Repita los mismos pasos para Fabric Interconnect B

Vaya a Equipo > Fabric Interconnects > Fabric Interconnect B > Módulo fijo > Puertos Ethernet > Puerto x.

Haga clic en Reconfigure y seleccione Configured as Server Port.

Paso 3. Conexión de los cables del adaptador

Conecte el puerto 1 a FI-A y el puerto 3 a FI-B de la tarjeta VIC.

Paso 4. Recomiende el servidor.

Vaya a Equipo > Retirado del servicio > Montajes en rack, seleccione la casilla de verificación para Reiniciar y Guardar cambios.

Espere hasta que vuelva a ver el servidor.

Puede supervisar la detección de servidores a través del servidor FSM.

Nota: el descubrimiento puede tardar varios minutos en iniciarse

Una vez que el servidor finaliza el proceso de detección, se inicia la asociación del perfil de servicio (SP).

Una vez finalizada la detección y la asociación, puede arrancar el servidor y devolverlo a la producción.

Información Relacionada

- Integración de UCS C-Series con Cisco UCS Manager

- Utilidades de servidor de la serie C de UCS

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems