Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

Configurar

Restablecer el conector del dispositivo en un servidor independiente

Paso 1. Instalación de la biblioteca CIMC

Paso 2. Establecer IP y credenciales

Paso 3. Comprobar el DNS de la nube y preparar la identidad

Paso 4. Restablecer el conector del dispositivo

Paso 5. Desconectar de CIMC

Restablecer el conector del dispositivo en UCS Manager

Paso 1. Instalar la biblioteca UCSM

Paso 2. Establecer IP y credenciales

Paso 3. Comprobar el DNS de la nube y preparar la identidad

Paso 4. Restablecer el conector del dispositivo

Paso 5. Desconectar de UCSM

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo restablecer Device Connector a los valores predeterminados de fábrica para UCS Manager o Cisco Integrated Management Controller.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Conocimientos básicos de los servidores Unified Computing Systems Server (UCS)

- Conocimientos básicos de UCS Manager (UCSM)

- Conocimientos básicos de Cisco Integrated Management Controller (CIMC)

- Comprensión básica de Intersight

- Conocimientos básicos de Powershell

Componentes Utilizados

Este documento no se limita a versiones de software específicas.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

Asegúrese de que tiene estos requisitos antes de intentar esta configuración.

- cuenta de administración de Intersight

- Conectividad con Intersight y UCSM o CIMC

- Ordenador con Powershell

Configurar

Nota: PowerShell debe estar instalado antes de continuar con este procedimiento.

Restablecer el conector del dispositivo en un servidor independiente

Paso 1. Instalación de la biblioteca CIMC

Inicie PowerShell en el equipo y ejecute el comando:

PS /Users/admin>  Install-Module -Name Cisco.IMC

Paso 2. Establecer IP y credenciales

Nota: Debe establecer su cuenta de administrador y su contraseña. También puede utilizar un usuario que tenga privilegios de administrador.

PS /Users/admin> $ip = “x.x.x.x"

PS /Users/admin> $credentials = New-Object -TypeName System.Management.Automation.PSCredential -ArgumentList "admin",$(ConvertTo-SecureString -Force -AsPlainText "PASSWORD")

PS /Users/admin> $cookie = Connect-Imc $ip -Credential $credentials | Select Cookie

PS /Users/admin> $headers = @{

>>  'ucsmcookie'="ucsm-cookie="+$cookie.cookie

>>  }

Paso 3. Comprobar el DNS de la nube y preparar la identidad

PS /Users/admin> Invoke-WebRequest https://$ip/connector/DeviceConnections -Headers $headers -SkipCertificateCheck | Select content -Expand Content | ConvertFrom-Json | Select CloudDns

Se obtiene una salida como esta:

CloudDns

--------

svc.intersight.com

Utilice la salida de DNS de nube para la variable de cuerpo.

PS /Users/admin> $body = @{

>>     "CloudDns" ="svc.intersight.com"

>>     "ForceResetIdentity" = $true

>>     "ResetIdentity" = $true

>> }

Paso 4. Restablecer el conector del dispositivo

PS /Users/admin> Invoke-WebRequest -Method 'Put' -Uri https://$ip/connector/DeviceConnections  -Body ($body|ConvertTo-Json) -Headers $headers -ContentType "application/json" -SkipCertificateCheck

Se obtiene una salida como esta:

StatusCode        : 200

StatusDescription : OK

Content           : [

{}

]

RawContent        : HTTP/1.1 200 OK

Server: webserver

Date: Wed, 27 Sep 2023 00:54:16 GMT

Transfer-Encoding: chunked

Connection: keep-alive

X-Frame-Options: SAMEORIGIN

Cache-Control: no-store, no-cache, max-age=0

Prevent…

Headers           : {[Server, System.String[]], [Date, System.String[]], [Transfer-Encoding, System.String[]], [Connection, System.String[]]…}

Images            : {}

InputFields       : {}

Links             : {}

RawContentLength  : 8

RelationLink      : {}

Paso 5. Desconectar de CIMC

Disconnect-Imc

Restablecer el conector del dispositivo en UCS Manager

Paso 1. Instalar la biblioteca UCSM

Inicie PowerShell en el equipo y ejecute el comando:

PS /Users/admin>  Install-Module -Name Cisco.UCSManager

Paso 2. Establecer IP y credenciales

Nota: Debe establecer su cuenta de administrador y su contraseña. También puede utilizar un usuario que tenga privilegios de administrador.

PS /Users/admin> $ip = “x.x.x.x"

PS /Users/admin> $credentials = New-Object -TypeName System.Management.Automation.PSCredential -ArgumentList "admin",$(ConvertTo-SecureString -Force -AsPlainText "PASSWORD")

PS /Users/admin> $cookie = Connect-Ucs $ip -Credential $credentials | Select Cookie

PS /Users/admin> $headers = @{

>>  'ucsmcookie'="ucsm-cookie="+$cookie.cookie

>>  }

Paso 3. Comprobar el DNS de la nube y preparar la identidad

PS /Users/admin> Invoke-WebRequest https://$ip/connector/DeviceConnections -Headers $headers -SkipCertificateCheck | Select content -Expand Content | ConvertFrom-Json | Select CloudDns

Se obtiene una salida como esta:

CloudDns

--------

svc.ucs-connect.com

Utilice la salida de DNS de nube para la variable de cuerpo.

PS /Users/admin> $body = @{

>>     "CloudDns" =“svc.ucs-connect.com"

>>     "ForceResetIdentity" = $true

>>     "ResetIdentity" = $true

>> }

Paso 4. Restablecer el conector del dispositivo

PS /Users/admin> Invoke-WebRequest -Method 'Put' -Uri https://$ip/connector/DeviceConnections  -Body ($body|ConvertTo-Json) -Headers $headers -ContentType "application/json" -SkipCertificateCheck

Se obtiene una salida como esta:

StatusCode        : 200

StatusDescription : OK

Content           : [

{

"CloudDns": "svc.ucs-connect.com",

"CloudDnsList": [

"svc-static1.intersight.com",

"svc.ucs-connect.com",

"svc-static1.ucs-connect.com",

"svc.intersight.com"

…

RawContent        : HTTP/1.1 200 OK

Date: Wed, 27 Sep 2023 00:33:09 GMT

Server: Apache

Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains

Cache-Control: no-store, must-revalidate, no-cache

Pragma: no-cache

X-…

Headers           : {[Date, System.String[]], [Server, System.String[]], [Strict-Transport-Security, System.String[]], [Cache-Control, System.String[]]…}

Images            : {}

InputFields       : {}

Links             : {}

RawContentLength  : 20468

RelationLink      : {}

Paso 5. Desconectar de UCSM

Disconnect-Ucs

Información Relacionada

- Conector de dispositivos

- Powershell con UCS

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems