Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Paso 1. Activar Sol

Paso 2. Mapear los diagnósticos ISO como volumen de vMedia asignado por CIMC.

Paso 3. Configure el pedido de arranque y convierta el vDVD con mapa de Cisco CIMC como dispositivo de arranque.

Verificación

Introducción

Este documento describe cómo ejecutar la herramienta de diagnóstico Cisco Unified Computing System (UCS) en modo de línea de comandos sin utilizar la máquina virtual del núcleo (KVM).

Utiliza la función Serial Over Lan (SOL) para conectarse con la herramienta de diagnóstico.

Colaborado por Ravi Kumar y Saurabh Kalra, ingeniero del TAC de Cisco.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Herramienta de diagnóstico compatible: La imagen de la herramienta de diagnóstico se puede descargar desde el sitio web Cisco Software Download para el modelo de servidor específico.

- El Secure Shell (SSH) se debe habilitar en el controlador de gestión integrada (CIMC) de Cisco y se debe permitir en la red.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- UCS C240-M4

- Firmware del servidor: 4.0(2f)

- Herramienta de diagnóstico UCS serie C versión 6.0(2a)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Configurar

Paso 1. Activar Sol

Serial over LAN (SoL) es un mecanismo que permite redirigir la entrada y la salida del puerto serial de un sistema administrado a través de una sesión SSH sobre IP.

1. Inicie sesión en CIMC y navegue hasta Compute > Remote Management > Serial over LAN.

2. Habilite Serial over LAN.

GUI:

CLI:

Server# scope sol

Server /sol # set enabled yes

Server /sol *# set baud-rate 115200

Server /sol *# commit

Paso 2. Mapear los diagnósticos ISO como volumen de vMedia asignado por CIMC.

1. Vaya a Compute > Remote Management > Virtual Media.

2. En vMedia asignada por Cisco-IMC, agregue una nueva asignación.

3. En la ventana emergente Add New Mapping, rellene los detalles de para crear la asignación.

Nota: se utiliza el tipo de montaje HTTP, hay otras opciones como SMB y NFS.

GUI:

Asegúrese de que el estado de la asignación muestre OK y que el estado de la asignación sea Mapped. Esto significa que CIMC ha mapeado el ISO y puede iniciar el servidor usando este ISO.

Paso 3. Configure el pedido de arranque y convierta el vDVD con mapa de Cisco CIMC como dispositivo de arranque.

1. Vaya a Compute > Bios > Configure Boot Order

2. Desplácese hacia abajo, haga clic en Configurar orden de arranque.

3. Una ventana emergente en la pantalla, desplácese a la pestaña Avanzadas.

4. En Add Boot Device seleccione Add Virtual Media.

5. Otra ventana emergente para rellenar la información para Agregar medios virtuales.

6. Introduzca el nombre deseado y en el menú desplegable Sub Type, seleccione CIMC MAPPED DVD.

7. Mantenga el pedido en 1 st Priority y guarde los cambios.

GUI CIMC:

Alternativamente: si no desea cambiar el orden de arranque, Configure One Time Boot Order en CIMC Mapped DVD. Esto permite que el diag-ISO se inicie en el siguiente reinicio independientemente del orden de inicio configurado.

Ahora, SoL está habilitado, el ISO de diagnóstico se mapea como CIMC Mapped DVD y el orden de arranque está configurado, listo para iniciar la sesión SSH a la IP de CIMC y conectar el host para redirigir la salida en SSH.

1. Encienda el servidor para iniciar la herramienta de prueba de diagnóstico; Dado que la herramienta de diagnóstico se monta en el vDVD asignado por CIMC y lo configura como el primer dispositivo de arranque (o dispositivo de arranque único), la prueba de Diag debe iniciarse automáticamente

2. SSH a CIMC IP.

3. Ejecute connect host para conectarse a la consola serial del servidor a través de SSH (SOL).

4. Espere a que la salida se redirija a la SOL (Sesión SSH). Tenga en cuenta que es posible que no vea ninguna actividad en la pantalla SSH mientras el servidor realiza la publicación del bios y la herramienta de diagnóstico se está iniciando en segundo plano. Una vez iniciada la herramienta de diagnóstico, se muestra la pantalla End User License Agreement (EULA) (Acuerdo de licencia del usuario final) y es ahí cuando comienza a aparecer el resultado en la SOL (sesión SSH). La herramienta de diagnóstico tardó entre 3 y 5 minutos en arrancar en el laboratorio.

5. Después de que el EULA (presione a o presione intro cuando Accept esté resaltado) sea aceptado, obtiene la línea de comandos diag#. Los comandos disponibles se muestran en esta imagen.

Nota: Asegúrese de que el puerto SSH utilizado en la configuración SOL esté permitido en la red.

Verificación

Diagnóstico de servidores en rack UCS v6.0.2a

Haga clic con el botón izquierdo y el botón derecho en la barra de desplazamiento para desplazarse hacia abajo y hacia arriba respectivamente

Pulse? en cualquier momento para ver una lista de comandos/subcomandos disponibles

diag#?

Cimc                         cimc tests

clear                          clear commands

comprehensive       comprehensive test suite

cpu                            cpu tests

gui                             enter GUI mode

memory                    memory tests

pci                              pci tests

quick                         quick test suite

reboot                       reboot the server

saveusb                   save logs to USB drive

server                       server information

show                        show information

smbios                    show smbios information

diag# show

analysis                show test analysis

cpu                         show /proc/cpuinfo

ecc                         show ecc info

ipmi                       show ipmi sensor info

log                         show test log

memory                show /proc/memory

performance       show processor perf ctr monitor info

sel                         show sel log

spd                       show dimm spd info

status                   show test status

temperature        show system temperature info

version                 blade diagnostics software version

Para verificar la versión de la herramienta DIag:

diag# show version

6.0.2a