Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

¿Ha olvidado la dirección IP de CIMC cómo confirmar que está configurada?

¿Cómo se puede reconfigurar la IP o la puerta de enlace CIMC sin reiniciar?

¿Cómo se restablece la contraseña de CIMC sin reiniciar?

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe los métodos para configurar y ver la configuración de Cisco Integrated Management Controller (CIMC) desde el sistema operativo host.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Intelligent Platform Management Interface (IPMI)

- Unified Computing System (UCS) CIMC

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- C220 M4 con versión de firmware 2.0(13e)

- IPMIutil 3.1.6

- Windows 2012 R2

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Productos Relacionados

Este documento también se puede utilizar con estas versiones de software:

- IPMItool

- Sistema operativo Linux (SO)

Antecedentes

Este artículo se puede utilizar cuando se desconoce la dirección del protocolo de Internet CIMC (IP) o la contraseña CIMC.

¿Ha olvidado la dirección IP de CIMC cómo confirmar que está configurada?

C:\ipmiutil\ipmiutil lan

ipmiutil lan ver 3.16

-- BMC version 2.00, IPMI version 2.0

ipmiutil lan, GetLanEntry for channel 1 ...

Lan Param(0) Set in progress: 00

Lan Param(1) Auth type support: 17 : None MD2 MD5 Pswd

Lan Param(2) Auth type enables: 00 00 00 00 00

Lan Param(3) IP address: 10.201.249.163

Lan Param(4) IP addr src: 01 : Static

Lan Param(5) MAC addr: f4 0f 1b 1e 6f 6a

Lan Param(6) Subnet mask: 255.255.255.224

Lan Param(7) IPv4 header: 40 00 10

Lan Param(10) BMC grat ARP: 02 : Grat-ARP disabled, ARP-resp enabled

Lan Param(11) grat ARP interval: 03 : 1.5 sec

Lan Param(12) Def gateway IP: 10.201.249.161

Lan Param(13) Def gateway MAC: 00 00 00 00 00 00

Lan Param(14) Sec gateway IP: 0.0.0.0

Lan Param(15) Sec gateway MAC: 00 00 00 00 00 00

Lan Param(16) Community string: public

Lan Param(17) Num dest: 04

Lan Param(18) Dest type: 01 00 00 00 00

Lan Param(19) Dest address: 01 00 00 [0.0.0.0] 00 00 00 00 00 00

Lan Param(20) VLAN ID: 01 00

Lan Param(21) VLAN Priority: 00

ipmiutil lan, completed successfully

¿Cómo se puede reconfigurar la IP o la puerta de enlace CIMC sin reiniciar?

To change to DHCP:

C:\ipmiutil\ipmiutil\ipmiutil lan set -l -D

To change the Static IP entries:

IP address:

C:\ipmiutil\ipmiutil lan -l -I 192.168.0.55

Gateway IP Address:

C:\ipmiutil\ipmiutil lan -l -G 192.168.0.1

Netmask:

C:\ipmiutil\ipmiutil lan -l -S 255.255.255.0

¿Cómo se restablece la contraseña de CIMC sin reiniciar?

Paso 1. Obtenga una lista de todos los usuarios del CIMC:

C:\ipmiutil\ipmiutil user list

ipmiutil user ver 3.16

User 1: chan=1 enabled Admin admin

User 2: chan=1 enabled User testuser1

User 3: chan=1 enabled User  testuser2

Paso 2. Para restablecer la contraseña utilice el número de usuario del resultado anterior:

C:\ipmiutil\ipmiutil user set 1 password UserPassword

ipmiutil user ver 3.16

GET_USERNAME: 62 72 69, STATUS = 0, CCODE=0

SETUSERNAME - 2 62 72 STATUS =0, CCODE=0

SETUSER_ACCESS - inputData 91 2 12, status = 0 ccode=0

ipmiutil user, completed successfully.

Información Relacionada

- GUÍA DE USUARIO IPMIUTIL VERSIÓN 3.1.6

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems