Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

Introducción

Este documento describe los pasos para realizar un análisis básico y resolver problemas de XDR Device Insights y la integración de MobileIron.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas.

- XDR

- MobileIron

- Conocimiento básico de las API

- herramienta API Postman

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en estas versiones de software y hardware.

- XDR

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

XDR Device Insights proporciona una vista unificada de los dispositivos de su organización y consolida inventarios a partir de fuentes de datos integradas.

MobileIron es un Enterprise Mobility Manager (EMM), también conocido como Mobile Device Manager (MDM) o Unified Endpoint Manager (UEM). Al integrar MobileIron con XDR, se enriquecen los detalles del terminal disponibles en la información del dispositivo XDR y los datos del terminal disponibles al investigar incidentes. Al configurar la integración de MobileIron, debe agregar un usuario de la API de MobileIron en la consola de MobileIron y, a continuación, agregar el módulo de integración de MobileIron en XDR.

Si desea obtener más información sobre la configuración, revise los detalles del módulo de integración.

Troubleshoot

Para solucionar problemas comunes con la integración de XDR y MobileIron, puede verificar la conectividad y el rendimiento de la API.

Prueba de conectividad con XDR Device Insights y MobileIron

Puede utilizar la herramienta Postman para obtener una salida más visual mientras prueba la conectividad.

Nota: Postman no es una herramienta de Cisco. Si tiene alguna pregunta sobre la funcionalidad de la herramienta Postman, póngase en contacto con el servicio de asistencia de Postman.

Paso 1. Puede seleccionar Basic Auth como método de autorización, ya que MobileIron lo utiliza, como se muestra en la imagen.

Paso 2. Puede obtener el ID de arrendatario, que debe tomarse de defaultDmPartitionId, como se muestra en la imagen.

https://

/api/v1/metadata/tenant

"nobodyAccountId":

"defaultDmPartitionId":

"defaultCmPartitionId":

"tenantSetupRequired": false,

"eulaRequired": false,

"systemUseNotificationRequired": false,

Paso 3. Puede utilizar esta llamada API para obtener una lista de los dispositivos (el límite predeterminado es de 500 entradas por página)

https://

/api/v1/device/?dmPartitionId=

Paso 4. En respuesta a la primera llamada, se devuelve el número total de objetos.

Nota: Los parámetros row (AKA limit) e start (AKA offset) se pueden utilizar para obtener las páginas siguientes, como se muestra en la imagen.

Prueba de rendimiento con XDR Device Insights y MobileIron

Paso 1. Con XDR Device Insights puede supervisar el rendimiento de la API de cada fuente en la página Source.

Paso 2. En el gráfico Rendimiento a lo largo del tiempo, puede pasar el cursor del ratón sobre las barras y ver el número de registros recuperados y la duración real de la sincronización.

Paso 3. Puede observar el gráfico Sincronizar datos en el tiempo que muestra los cambios en el número de registros sincronizados en el tiempo.

Paso 4. Para cada sistema de origen de API REST, puede ver los detalles de la última sincronización que se muestran.

Paso 5. En el caso de los orígenes basados en webhook, puede ver el número total de notificaciones para un período de tiempo determinado.

Verificación

Una vez que MobileIron se agrega como fuente a XDR Device Insights, puede ver un estado de conexión REST API exitoso.

- Puede ver la conexión API REST con un estado verde

- Pulse en Sincronizar ahora para activar la sincronización completa inicial

En caso de que el problema persista con la integración de MobileIron y XDR Device Insights, recopile los registros HAR del navegador y comuníquese con el soporte del TAC para realizar un análisis más profundo.