Contenido

Pregunta:

Pregunta:

La negociación WCCP entre el dispositivo de seguridad de la red de Cisco (WSA) y el Cisco Catalyst 3750 no trabaja y los informes de la consola del 3750 Switch: "00:00:58: %PLATFORM_WCCP-4-SDM_MISMATCH: El WCCP requiere la encaminamiento de la plantilla del sdm”

Note: Este mensaje se aplica solamente a los Catalyst 3750 y 3560 Switches.

Para soportar la característica WCCP en los Catalyst 3750 y 3560 Switches, usted necesita habilitar la plantilla de recorte del (SDM) de la administración de base de datos del Switch.

Acción Recomendada:

Modifique la plantilla de SDM para habilitar la plantilla de recorte. Utilice el “sdm prefieren el rutear” del comando global configuration, y entonces “recargue” el Switch usando el comando privileged exec de la recarga.

Vea también: Catalyst 3750, 3560, 3550, 2970, y guía de mensajes del sistema del 2960 Switch, 12.2(37)SE