Contenido

Pregunta

Pregunta

¿Cuáles son los parámetros que se pasan en la URL de redirección de notificación del usuario final?

En la URL de redirección de notificación del usuario final, se definen los siguientes parámetros:

Hora (Fecha y hora)

ID (ID de transacción)

Client_IP (dirección IP del cliente)

Usuario (nombre de usuario si está disponible)

Sitio (Nombre de host del destino)

URI (URL_Path)

Status_Code (Código de estado de HTTP)

Decision_Tag (etiqueta de decisión de ACL)

URL_Cat (categoría de URL)

WBRS (puntuación WBRS)

DVS_Verdict (Puntuación de veredicto de DVS)

DVS_ThreatName (Nombre de amenaza DVS)

A continuación se muestra un ejemplo de cómo podría verse la URL de redirección de notificaciones del usuario final:

http://www.example.com/eun.policy.html?Time=21/Jun/2007:23:22:25%20%2B0000&ID=0000000004&Client_IP=172.17.0.8&User=-&Site=www.linkedin.com&URI=index.html&Status_Code=403&Decision_Tag=BLOCK_WEBCAT-DefaultGroup&URL_Cat=Job&WBRS=-&DVS_Verdict=-&DVS_ThreatName=-