Contenido

Introducción

¿Cuánto tiempo pueden tardar en mostrarse los módulos de roaming SWG recién registrados en la selección de políticas?

Introducción

Este documento describe cuánto tiempo pueden tardar los módulos de roaming de gateway web segura (SWG) recién registrados en aparecer en la selección de políticas.

¿Cuánto tiempo pueden tardar en mostrarse los módulos de roaming SWG recién registrados en la selección de políticas?

En condiciones normales, pueden transcurrir hasta dos horas antes de que aparezca en el panel un módulo de roaming de SWG agregado recientemente y que esté disponible para adjuntar políticas.

En algunos casos, el registro puede llevar más tiempo, pero esto no representa un comportamiento típico. Si los dispositivos siguen desaparecidos del panel después de dos horas, póngase en contacto con Cisco Umbrella Support para obtener ayuda adicional.