Contenido

Introducción

Overview

Impactos de los protocolos no admitidos

Introducción

Este documento describe qué protocolos IP puede admitir el firewall proporcionado en la nube Umbrella (CDFW) y el impacto de los protocolos no compatibles.

Overview

Umbrella Cloud Delivered Firewall (CDFW) solo admite tráfico TCP, UDP e ICMP enviado a y desde Internet. CDFW descarta silenciosamente todos los demás protocolos del conjunto de protocolos IP sin registrar estas caídas en el panel de Umbrella.

Impactos de los protocolos no admitidos

- Las aplicaciones que utilizan un protocolo de capa 4 distinto de TCP, UDP o ICMP pueden fallar al enviar tráfico a través de CDFW.

- Los números de protocolo para los protocolos admitidos de IP Protocol Suite son:

- ICMP: 1

- TCP: 6

- UDP: 17

- Puede comprobar el número de protocolo IP inspeccionando el campo Protocol en el encabezado de capa 3 (IPv4 o IPv6) mediante Wireshark.

- Por ejemplo, un protocolo con el número 46 no es compatible con CDFW: