Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Problema

Solución

Introducción

Este documento describe cómo resolver el problema "404: Error "Page not found" en la página de advertencias de Cisco Umbrella.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en Cisco Umbrella.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Problema

La página de advertencia de paraguas devuelve un "404: Página no encontrada".

Solución

Compruebe si ha agregado los intervalos de IP de Umbrella de este artículo a la lista de dominios externos: Lista de IP y dominios del gateway web seguro que se deben permitir en el firewall del cliente. Si se han agregado, elimínelos de la lista de dominios externos e intente de nuevo la página de advertencias. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia de Umbrella.