Contenido

Introducción

Overview

Introducción

Este documento describe los cambios en los Data Centers de Umbrella edge en Sudáfrica.

Overview

A partir del 2 de diciembre de 2021, estos cambios en los datos de Umbrella edge entrarán en vigor:

- Ciudad del Cabo, Sudáfrica es una nueva ubicación para Umbrella. Ahora los clientes pueden conectarse a él para obtener servicios SIG completos, incluidos DNS, gateway web seguro y firewall proporcionado en la nube.

- Johannesburgo, Sudáfrica, ahora está habilitada para servicios SIG completos, incluido el firewall proporcionado en la nube (anteriormente era DNS y el gateway web seguro solamente).

Se creó una nueva región para las conexiones de túnel IPsec: AF-1. Ciudad del Cabo y Johannesburgo son los dos miembros de esta región. Las conexiones a uno de estos Data Centers se redirigen automáticamente al otro en caso de mantenimiento o interrupción.

Ambos Data Centers se encuentran en instalaciones de coubicación de Teraco neutrales con iguales en NAPAfrica Internet Exchange.

Las actualizaciones de estos Data Centers periféricos amplían nuestra red global en rápido crecimiento. Gracias a nuestra innovadora arquitectura de nube global y al routing de difusión por proximidad, la mayoría de los clientes de estas regiones se conectan automáticamente a los Data Centers actualizados.

Además, aunque nos esforzamos por mantener un tiempo de actividad elevado para todos nuestros Data Centers, nuestra solución de routing aumentada dirige el tráfico de forma fluida y automática al siguiente Data Center más cercano si, por cualquier motivo, un Data Center no está disponible, incluso para túneles IPsec.