Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Problema

Solución

Causa

Additional Information

Introducción

Este documento describe cómo resolver el error "PersistLocalConfig failure" en los registros de Cisco Active Directory Connector en Cisco Umbrella.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en Cisco Umbrella.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Problema

Al visualizar los registros de Cisco Active Directory Connector desde Cisco Umbrella Dashboard, aparece este mensaje de error:

PersistLocalConfig failure: Access to the path 'C:\Program Files\OpenDNS\OpenDNS Connector\Config.dat' is denied.

Solución

No ejecute el archivo Setup.msi desde el interior del archivo ZIP.

Causa

Este mensaje significa que los archivos config.dat y Config-init.dat se crearon como archivos de sólo lectura. Esto suele suceder cuando el archivo Setup.msi se ejecuta desde el interior del archivo ZIP en lugar de extraerlo de él.

Additional Information

Enviar registros del conector de Active Directory al soporte técnico de Umbrella