Contenido

Introducción

Este documento describe cómo habilitar el informe de direcciones IP privadas para Chromebooks en Umbrella mediante plantillas DNS sobre HTTPS (DoH).

Overview

Con el Informe de direcciones IP privadas, puede ver las direcciones IP privadas de Chromebooks directamente en los informes del panel de Umbrella. Esta función está disponible para Chromebooks que utilizan plantillas DoH de sesión de invitado predeterminadas y administradas, y está diseñada para mejorar la visibilidad y la gestión de dispositivos en su entorno.

Funciones esenciales

- Notificación de direcciones IP privadas:

Consulte las direcciones IP privadas de Chromebook en los informes del panel de Umbrella.

- Compatibilidad con plantillas DoH:

Compatible con las plantillas DoH de sesión de invitado predeterminadas y administradas.

Configuration Steps

1. Copie el URI de la plantilla DoH:

Recupere la plantilla de DoH correspondiente del panel de Umbrella.

2. Insertar marcador de dirección IP privada:

Agregue el marcador de posición DEVICE_IP_ADDRESSESal URI de la plantilla DoH.

3. Actualizar la consola de administración de Google:

Aplique la plantilla de DoH actualizada en la consola de administración de Google para la unidad organizativa (OU) correspondiente.

Notas importantes

- Todos los Chromebooks deben actualizarse a ChromeOS 126 o posterior antes de configurar esta función.

- Esto evita la posible pérdida de conectividad a Internet y de protección de DNS.

- Esta función solo es compatible con Chromebooks en redes gestionadas.

Recursos relacionados:

Para obtener instrucciones completas de configuración, consulte la documentación oficial: Habilitar la notificación para la dirección IP privada del dispositivo Chromebook