Contenido

Introducción

Esgrima de anillos en SWG

Introducción

En este documento se describe cómo Cisco Umbrella Secure Web Gateway proporciona la protección de anillo de US.

Esgrima de anillos en SWG

La protección de anillo de EE. UU. en Umbrella’s Secure Web Gateway (SWG) garantiza que el tráfico de los clientes estadounidenses permanezca en EE. UU. Esta funcionalidad minimiza la posibilidad de que el tráfico de EE.UU. cruce la frontera canadiense en función de la ubicación geográfica.

Los DC canadienses de Umbrella se configuran para realizar una comprobación de geolocalización cuando un cliente busca la dirección proxy: swg-url-proxy-https.sigproxy.qq.opendns.com. Si se detecta que la IP del cliente se encuentra en EE. UU., el tráfico se puede redirigir a un Data Center de EE. UU.

Actualmente, la delimitación en anillo de EE. UU. solo se aplica a los Data Centers canadienses de Umbrella. Esto significa que, según la disponibilidad, si el tráfico de clientes de EE. UU. llega a Vancouver, el tráfico se puede redirigir a LAX, DFW o PAO en orden de disponibilidad. Si el tráfico de clientes de EE. UU. llega a Toronto, el tráfico se puede redirigir a CHI, NYC o MIA en orden de disponibilidad.