Contenido

Introducción

Overview

Explicación

Introducción

En este documento se describen los sitios de Cisco Umbrella que siempre se permiten a través del túnel de firewall suministrado en la nube.

Overview

El propósito de este artículo es proporcionar una lista de dominios y direcciones IP que siempre están permitidos en el túnel y reemplaza cualquier regla de firewall definida por el usuario en la sección Política de firewall del Panel de Umbrella

Explicación

Al configurar las reglas del firewall en la sección de políticas de firewall del Panel de Umbrella, tenga en cuenta que estos sitios siempre se permiten a través del firewall suministrado en la nube:

- dashboard.umbrella.com

- login.umbrella.com

- docs.umbrella.com

- support.umbrella.com

- status.umbrella.com

- umbrella.com

- umbrella.cisco.com

- dashboard2.opendns.com

- api.opendns.com

- login.opendns.com

- opendns.com

- IP de Anycast de Cisco Umbrella: 208.67.222.222, 208.67.220.220, 208.67.222.220 y 208.67.220.222

- IP de escudo de la familia OpenDNS: 208.67.222.123 y 208.67.220.123