Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Paso 1: Verificación de un Túnel Existente Usando la Autenticación RSA

Paso 2: Registrar IP pública de ASA

Paso 3: Crear nuevo túnel ASA

Paso 4: Crear nuevo grupo de túnel

Paso 5: Localice el perfil IPSec utilizado para la interfaz de túnel

Paso 6: Eliminar punto de confianza antiguo del perfil IPSec

Paso 7: Actualización de la interfaz de túnel con nueva IP de cabecera Umbrella

Paso 8: Confirmar establecimiento correcto de la nueva configuración del túnel

Paso 9 (opcional): Elimine el grupo de túnel antiguo

Paso 10 (opcional): Eliminar punto de confianza antiguo

Paso 11 (opcional): Eliminar túnel de red antiguo

Paso 12: Actualización de políticas web con nueva identidad de túnel

Introducción

Este documento describe los pasos para reconfigurar el mecanismo de autenticación del túnel de firewall entregado en la nube de RSA a PSK en Cisco ASA.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en Cisco Umbrella.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Paso 1: Verificación de un Túnel Existente Usando la Autenticación RSA

Verifique que tiene un túnel existente que utiliza la autenticación RSA y que el estado del túnel en el ASA se muestra conectado con este tipo de autenticación.

1. En el panel de Umbrella, busque el túnel Network con el ASA que muestra una huella digital de autenticación de dispositivo.

Imagen1.png

Imagen2.png

2. En Cisco ASA, puede ejecutar estos comandos para verificar el tipo de autenticación y la IP de cabecera que se utiliza para el túnel.

show crypto ikev2 sa

y

show crypto ipsec sa

Imagen3.png

Imagen4.png

Paso 2: Registrar IP pública de ASA

1. Asegúrese de que su IP pública utilizada por la interfaz exterior de ASA esté registrada como Red en el panel de Umbrella.

2. Si la Red no existe, entonces proceda a agregarla y confirme la IP pública utilizada por la interfaz ASA. El objeto Network utilizado para este túnel debe definirse con una máscara de subred /32.

Imagen5.png

Paso 3: Crear nuevo túnel ASA

1. En el panel de control general, en Despliegues/Túneles de Red, cree un nuevo túnel seleccionando la opción Agregar.

Imagen6.png

2. Seleccione el ID de túnel basado en la red que coincida con la IP pública de su interfaz exterior ASA y configure una frase de contraseña para la autenticación PSK.

Imagen7.png

Imagen8.png

Imagen9.png

Paso 4: Crear nuevo grupo de túnel

1. En ASA, cree un nuevo grupo de túnel utilizando la nueva IP de cabecera para Umbrella y especifique la frase de contraseña definida en el panel de Umbrella para la autenticación PSK.

2. En la documentación de Umbrella puede encontrarse la lista actualizada de los centros de datos y direcciones IP de Umbrella para las cabeceras.

tunnel-group <UMB DC IP address .8> type ipsec-l2l

tunnel-group <UMB DC IP address .8> general-attributes

default-group-policy umbrella-policy

tunnel-group <UMB DC IP address .8> ipsec-attributes

peer-id-validate nocheck

ikev2 local-authentication pre-shared-key 0 <passphrase>

ikev2 remote-authentication pre-shared-key 0 <passphrase>

Imagen10.png

Paso 5: Localice el perfil IPSec utilizado para la interfaz de túnel

1. Busque el "perfil crypto ipsec" que se está utilizando en la interfaz de túnel para la configuración basada en ruta a Umbrella headend (el nº se reemplaza con el ID utilizado para la interfaz de túnel a Umbrella):

show run interface tunnel#

Imagen11.png

2. Si no está seguro del ID de túnel, puede utilizar este comando para verificar las interfaces de túnel existentes y determinar cuál es la utilizada para la configuración basada en túnel de Umbrella:

show run interface tunnel

Paso 6: Eliminar punto de confianza antiguo del perfil IPSec

1. Quite el punto de confianza del perfil IPSec que hace referencia a la autenticación RSA para el túnel. Puede verificar la configuración mediante este comando:

show crypto ipsec

Imagen12.png

2. Proceda a eliminar el trustpoint con estos comandos:

crypto ipsec profile <profile name>

no set trustpoint umbrella-trustpoint

Imagen13.png

3. Confirme que el punto de confianza fue eliminado del perfil crypto ipsec:

Imagen14.png

Paso 7: Actualización de la interfaz de túnel con nueva IP de cabecera Umbrella

1. Sustituya el destino de la interfaz de túnel por la nueva dirección IP de cabecera de Umbrella que termine en .8.

- Puede utilizar este comando para verificar el destino actual para que se reemplace por la IP de los nuevos rangos de direcciones IP del Data Center, que se pueden encontrar en la documentación de Umbrella:

show run interface tunnel

Imagen15.png

Interface tunnel#

No tunnel destination <UMBRELLA DC IP address.2>

Tunnel destination <UMBRELLA DC IP address .8>

Imagen16.png

2. Confirme el cambio con el comando:

show run interface tunnel#

Imagen17.png

Paso 8: Confirmar establecimiento correcto de la nueva configuración del túnel

1. Confirme que la conexión de túnel a Umbrella se restableció correctamente con la IP de cabecera actualizada y utilizando la autenticación PSK con este comando:

show crypto ikev2 sa

Imagen18.png

show crypto ipsec sa

Imagen19.png

Paso 9 (opcional): Elimine el grupo de túnel antiguo

1. Elimine el grupo de túnel antiguo que apuntaba al intervalo IP de cabecera Umbrella anterior .2.

Puede utilizar este comando para identificar el túnel correcto antes de eliminar la configuración:

show run tunnel-group

Imagen20.png

2. Elimine cualquier referencia del antiguo grupo de túnel mediante este comando:

clear config tunnel-group <UMB DC IP address .2>

Imagen21.png

Paso 10 (opcional): Eliminar punto de confianza antiguo

1. Elimine cualquier referencia del punto de confianza utilizado anteriormente con la configuración basada en el túnel Umbrella con este comando:

sh run crypto ipsec

El nombre descriptivo utilizado para el punto de confianza se puede encontrar al revisar el "perfil crypto ipsec":

Imagen22.png

2. Puede ejecutar este comando para confirmar la configuración del punto de confianza. Asegúrese de que el nombre descriptivo coincida con la configuración utilizada en el comando crypto ipsec profile:

sh run crypto ca trustpoint

Imagen23.png

3. Para obtener más detalles sobre el certificado, utilice el comando:

show crypto ca certificate <trustpoint-name>

Imagen24.png

4. Quite el punto de confianza con el comando:

no crypto ca trustpoint <trustpoint-name>

Imagen25.png

Paso 11 (opcional): Eliminar túnel de red antiguo

1. Elimine el túnel de red antiguo del panel de control de Umbrella accediendo a Detalles del Túnel de Red y seleccionando Suprimir.

Imagen26.png

2. Confirme la supresión seleccionando la opción Comprendo y quiero suprimir este túnel en la ventana emergente y, a continuación, seleccione Suprimir.

Imagen27.png

Paso 12: Actualización de políticas web con nueva identidad de túnel

Confirme que las políticas web tienen la identidad actualizada con el nuevo túnel de red:

1. En el panel de Umbrella, navegue hasta Políticas > Gestión > Políticas web.

2. Revise la sección Túneles y confirme que las políticas web tienen la identidad actualizada con el nuevo túnel de red.

Imagen28.png