Contenido

Introducción

Antecedentes

Desactivar gateway web seguro

Introducción

En este documento se describe cómo evitar la instalación del módulo de AnyConnect Secure Web Gateway (SWG).

Antecedentes

Cisco anunció el fin del ciclo de vida de Cisco AnyConnect en 2023. Cisco anunció el fin del ciclo de vida de Umbrella Roaming Client el 2 de abril de 2024, y la última fecha de soporte es el 2 de abril de 2025. Muchos clientes de Cisco Umbrella ya se están beneficiando de la migración a Cisco Secure Client, por lo que le animamos a que inicie la migración lo antes posible para disfrutar de una mejor experiencia de roaming. Obtenga más información en este artículo de Knowledge Base: ¿Cómo instalo Cisco Secure Client con el módulo Umbrella?

El módulo Secure Web Gateway (SWG) se instala junto con el módulo de seguridad de roaming (no se pueden separar los módulos) en AnyConnect versión 4.8 MR1+. El módulo SWG se activa tras la instalación si la licencia de Cisco Umbrella incluye acceso a Secure Internet Gateway (SIG).

Desactivar gateway web seguro

Los clientes que no deseen activar el módulo SWG (acción predeterminada) pueden desactivar la función en su panel de Cisco Umbrella en Implementaciones > Equipos en roaming > Configuración del cliente:

26452882497812