Contenido

Introducción

Antecedentes

Síntomas

Solución Aternativa

Introducción

Este documento describe cómo evitar una página de advertencia causada por la URL de redirección de Umbrella.

Antecedentes

Una función de Google Chrome para proteger a los usuarios de dominios de typo-squatting y URL similares a los sitios populares puede desencadenar una página de advertencia debido a las URL de redirección de Umbrella.

Síntomas

Cuando se activa la función, los usuarios ven una página de advertencia que sugiere únicamente el dominio principal. La URL que se solicita en el navegador puede tener un aspecto similar al siguiente: www.google.com.x.12345fe0155a04000000051af7976e.98765.id.opendns.com:443 cuando intenta redirigir usuarios a nuestros servidores.

360065425452

Solución Aternativa

- Si selecciona ignorar, la respuesta se almacenará en caché para ese dominio/URL en el futuro.

- Los usuarios también pueden desactivar esta función para evitar que esto vuelva a ocurrir en el futuro, accediendo a chrome://flags/#use-lookalikes-for-navigation-suggestions y seleccionando Disabled (Desactivado).

360069757991

Si sigue teniendo problemas después de deshabilitar la función, póngase en contacto con el servicio de asistencia de Cisco Umbrella para obtener más ayuda. Estamos trabajando para evitar esta falsa detección en el futuro.