Contenido

Introducción

Overview

Introducción

Este documento describe las API antiguas de Umbrella y las integraciones de Cisco.

Overview

Tras el fin de su ciclo de vida, las API Umbrella Legacy solo son compatibles con las integraciones de Cisco que aún no se han migrado a la API Umbrella.

A continuación se muestra una lista de las integraciones de hardware que siguen siendo compatibles:

Integración

DNS general

Túneles Umbrella SIG

SD-WAN de Cisco Catalyst

·

·

Tecnología inalámbrica Cisco Catalyst

·

Cisco Catalyst Switches

·

· (con Cisco DNA Center)

Meraki MX

·

MR de Meraki

·

Conector Meraki Umbrella SD-WAN (Meraki MX)

·

·

Cisco+ Secure Connect

·

·

Cisco DNA Center/Catalyst Center

·

·

Cisco ASA

·

Cisco FMC

·

·

FTD de Cisco

·

ISR de Cisco

·

Aparte de estas integraciones de hardware, las API Umbrella Legacy siguen siendo compatibles para las integraciones con estas plataformas:

- Cisco SecureX

- Cisco XDR

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con las integraciones de Cisco con Umbrella, póngase en contacto con el servicio de asistencia de Umbrella en umbrella-support@cisco.com.