Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Introducción

Compatibilidad con VPN F5

Cliente VPN BigIP F5

Proxy de retransmisión de DNS F5

Busque la configuración de split-dns o de túnel dividido basado en DNS

Nuevo cliente F5

Introducción

Este documento describe la compatibilidad entre Cisco Umbrella Roaming Client y F5 VPN.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en Cisco Umbrella Roaming Client.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Introducción

El cliente de roaming de Umbrella se puede utilizar en una amplia variedad de configuraciones de red y software. Este artículo documenta todos los temas de compatibilidad conocidos con el cliente F5 VPN. Este artículo comienza con los comportamientos de detección esperados actuales y, a continuación, analiza las notas de compatibilidad específicas de F5 VPN.

El cliente Umbrella ha implementado mecanismos de detección automatizados para reaccionar a los cambios de VPN con el fin de garantizar que se mantenga la funcionalidad de DNS. Esto puede hacer que el cliente permanezca temporalmente desprotegido mientras la VPN está conectada. Consulte el artículo Comprensión de la heurística de detección de VPN de terceros con el cliente de roaming de Umbrella para obtener más detalles.

Compatibilidad con VPN F5

En muchas configuraciones, la VPN F5 funciona insertando las direcciones DNS de VPN en las NIC que no son VPN, prependientes de los servidores VPN en el DNS de la NIC. Por lo tanto, para una configuración DNS local de x.x.x.x y una configuración VPN de y.y.y.y.y, el resultado es y.y.y.y, x.x.x.x.

Con el cliente de roaming de Umbrella, esto invalida el 127.0.0.1 colocado. Para asegurarse de que la VPN F5 no se vea afectada por un bucle de cambio sin fin, Umbrella deja de redirigir si 127.0.0.1 se coloca al final de la lista DNS o se cambia rápidamente de nuevo de 127.0.0.1.

En la mayoría de los casos, Umbrella recomienda el uso del módulo de seguridad de roaming de Umbrella que forma parte del cliente de seguridad de roaming de AnyConnect. No es necesario implementar la VPN (se puede quitar de la visualización para el usuario en el momento de la instalación).

La compatibilidad con F5 en este momento se define como una conexión VPN F5 correcta con DNS público y local totalmente funcional. Esto puede ser el resultado de un retraso sin errores por parte del cliente de roaming a un estado sin protección. Asegúrese de que dispone de la cobertura en la red mientras utiliza F5 configurando la red para Cisco Umbrella.

Cliente VPN BigIP F5

El cliente de borde F5 de BigIP es el cliente VPN F5 más común en este momento. Sin embargo, en muchas implementaciones se está sustituyendo por el nuevo cliente F5.  Este artículo trata todos los problemas de interoperabilidad conocidos con el cliente F5 BigIP.

Proxy de retransmisión de DNS F5

El cliente de itinerancia no es compatible con el cliente VPN 2.2+ en las configuraciones que activan el servicio F5 DNS Relay Proxy. Se sabe que este proxy de retransmisión se activa en el modo split-dns y en los modos de tunelización split basados en DNS. F5 no se puede utilizar con nombres DNS definidos con el cliente de itinerancia. Para utilizar la tunelización dividida con F5 y el cliente de itinerancia en este momento, utilice la tunelización dividida basada en IP en lugar de la tunelización dividida basada en DNS. Además, algunas configuraciones y versiones pueden hacer que Umbrella se anule a pesar de que se muestre en verde cuando se active el proxy de retransmisión DNS.

Busque la configuración de split-dns o de túnel dividido basado en DNS

La tunelización dividida F5 VPN con split-dns aparece en forma de la configuración "Espacio de direcciones DNS". Cuando está activo, esto activa el proxy DNS propio de F5 que entra en conflicto con el cliente de roaming. El síntoma es una falla al resolver los registros A mientras el cliente de roaming y la VPN están activos. Vea esta captura de pantalla para ver una configuración en funcionamiento:

La configuración de ruptura más común es "*". Para obtener más información acerca de esta característica, vea este artículo de F5 KB: Overview of the Windows DNS Relay Proxy service.

Esta función se utiliza más comúnmente para la tunelización dividida basada en DNS. En este momento, la tunelización dividida basada en DNS con F5 es incompatible con el cliente de roaming de Umbrella y se requiere la configuración indicada aquí para no iniciar el proxy DNS F5.

Hoy en día, puede existir una solución permanente en forma de módulo de seguridad de roaming de AnyConnect (incluido en su licencia de Umbrella DNS). A largo plazo, Umbrella pretende añadir soporte para estos modos DNS adicionales. Sin embargo, debido al uso de un proxy DNS F5, la compatibilidad puede seguir siendo limitada.

En algunos casos, esto se manifiesta con un proxy DNS F5 donde DNS fluye a F5 a pesar de que el cliente de roaming muestra protegido y cifrado. Las páginas de prueba de welcome.umbrella.com pueden fallar (a menos que en la red se use Umbrella) y el cliente de roaming no se puede usar para DNS debido a la intercepción. El cliente de itinerancia es completamente funcional y puede informar de un estado protegido pero no recibir DNS del sistema. En este caso, debe detener el servicio "F5 DNS Relay Proxy" (F5FltSrv.exe) para ver si le ayuda.

Nuevo cliente F5

Recientemente, muchas implementaciones F5 se pueden implementar con el nuevo cliente VPN F5. El equipo de Cisco Umbrella tiene poca información sobre este nuevo cliente. Sin embargo, cualquiera de las condiciones presentes para el cliente F5 Big-IP también se puede aplicar al nuevo cliente F5.