Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Problema

Solución

Causa

Introducción

Este documento describe cómo resolver problemas "Error: Código de respuesta HTTP 401" en el módulo de gateway web segura (SWG) de Cisco Secure Client (CSC).

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en el módulo CSC SWG.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Problema

Aparece el error "Error: Código de respuesta HTTP 401" en el módulo de gateway web segura (SWG) de Cisco Secure Client (CSC) (anteriormente AnyConnect).

Solución

Si se produce este error, compruebe la última vez que el dispositivo se sincronizó en el panel de Cisco Umbrella. El módulo SWG se sincroniza cada 1-1,5 horas y las claves se actualizan.

Si el problema persiste, envíe un ticket a Soporte de Cisco Umbrella con una descripción del problema, capturas de pantalla relevantes y la información de la Herramienta de diagnóstico y depuración de políticas.

Causa

El código de respuesta HTTP 401 se produce cuando las claves del módulo SWG no están actualizadas.