Contenido

Introducción

Probar conectividad WMI

Introducción

Este documento describe cómo probar manualmente la conectividad WMI para el servicio Conector con WBEMTest.

Probar conectividad WMI

El servicio Conector utiliza WMI para conectarse a los DC y recopilar eventos. Si los permisos para estas conexiones no están establecidos, verá los errores de "Acceso denegado" en el panel. Esta prueba debe ejecutarse en el equipo que ejecuta el conector. Estos son los pasos para probar manualmente la conectividad WMI:

1. Haga clic en Inicio > Ejecutar > WBEMTest > Aceptar. Aparece esta pantalla:

24075613964308

2. Haga clic en Connect (Conectar)

3. Elija un DC que experimente el problema o en el que el equipo de soporte técnico le haya indicado que ejecute la prueba. Debe ser un equipo diferente del equipo en el que está ejecutando esta prueba.

4. Escriba la dirección IP a la que intenta conectarse con este formato: \\192.168.10.1\root\cimv2. NO utilice el nombre de host.

Nota: Ejecute WBEMTest en el mismo equipo en el que está instalado el conector y, en este paso, se conectará a un DC remoto.

5. En credenciales, utilice el usuario OpenDNS_Connector así como la contraseña.

Screen_Shot_2017-02-14_at_3.59.44_PM.png

Nota: Para ejecutar esta prueba directamente en un DC, utilice "root\cimv2" como espacio de nombres y los campos Nombre de usuario y Contraseña en blanco.

6. Haga clic en Connect (Conectar)

24075613972756

Nota: Nota: Si aparece un error Acceso denegado, compruebe los permisos WMI y DCOM. DCOM requiere un reinicio si se cambia. Vea Comprensión de los Permisos Requeridos para el Usuario de OpenDNS_Connector.

7. Haga clic en Consulta de notificación.

8. Pegue este contenido dentro del cuadro de texto blanco:
SELECT * FROM __InstanceCreationEvent WHERE TargetInstance ISA 'Win32_NTLogEvent' and TargetInstance.LogFile = 'Security' AND (TargetInstance.EventCode = 528 OR TargetInstance.EventCode = 540 OR TargetInstance.EventCode = 4624 OR TargetInstance.EventCode = 538 OR TargetInstance.EventCode = 4647 OR TargetInstance.EventCode = 4634 OR TargetInstance.EventCode = 4768 OR TargetInstance.EventCode = 4769)

9. Haga clic en Apply (Aplicar).

Nota: Nota: Si ve un error Acceso denegado, asegúrese de que el grupo Lectores de registro de eventos puede tener acceso a los registros de eventos con Utilizar wevtutil para comprobar los permisos de registro de eventos.

10. Si todo funciona correctamente, verá los objetos, como se muestra en esta imagen. De lo contrario, no dispone de permisos WMI o tiene problemas de conexión con el servidor remoto.

24075601961620