Contenido

Introducción

Overview

Introducción

Este documento describe la función de actualización automática del panel Umberlla para AnyConnect Client.

Overview

21 de agosto de 2024 (actualización): Hemos enviado la actualización automática única a Cisco Secure Client 5.1.5.65 (MR5) como se notificó anteriormente. Cisco Secure Client 5.1 MR5 es compatible con las actualizaciones automáticas en la nube gestionadas por Umbrella.

Publicado por primera vez el 23 de mayo de 2024:

En respuesta a los valiosos comentarios de los clientes, Cisco ha decidido ampliar hoy la compatibilidad con la actualización automática desde el panel Umbrella para AnyConnect Client a fin de incluir también Cisco Secure Client 5.x. Sin embargo, esto conlleva la necesidad de ampliar la línea de tiempo para la transición basada en la actualización automática de Umbrella de AnyConnect Client versión 4.x a la nueva versión 5.x de Cisco Secure Client.

Inicialmente, después del anuncio del fin de vida útil de AnyConnect 4.x del 31 de marzo de 2023, las actualizaciones continuaron sin problemas a través de la nube hasta la versión 4.10 final. Cisco, de acuerdo con el anuncio anterior de actualización del servicio, se había preparado para una única actualización automática de la nube a la versión más reciente de Cisco Secure Client 5.x tras la fecha de fin de mantenimiento del software de AnyConnect 4.10 el 31 de marzo de 2024.

Al comprender la importancia de una transición cómoda y sin complicaciones, Cisco presenta en su lugar una actualización única a una versión de Cisco Secure Client 5.x que es compatible con futuras actualizaciones automáticas gestionadas por Umbrella. Esto se realiza para garantizar que no haya lagunas en la compatibilidad con la actualización automática para los clientes que migran de AnyConnect a Cisco Secure Client 5.x. Dicho de otro modo, si hiciéramos la actualización única ahora a la versión actual de Secure Client 5.1.4, esa versión no sería compatible con las futuras actualizaciones automáticas administradas por Umbrella. Esto provocaría que los clientes tuvieran que actualizar de nuevo, manualmente, a una versión aún no lanzada de Secure Client 5.x que admita las actualizaciones automáticas de la nube gestionada por Umbrella.

Los clientes que han adoptado las actualizaciones distribuidas en la nube podrán disfrutar de la actualización única de Cisco Secure Client 5.x antes de agosto de 2024. Esto proporciona a los clientes un tiempo adicional para planificar y prepararse para este cambio.

Los clientes que hayan instalado Umbrella Roaming Client y estén interesados en actualizar a Cisco Secure Client deben utilizar herramientas de software de gestión de clientes de terceros para instalar Cisco Secure Client sobre Umbrella Roaming Client. Al hacerlo, Cisco Secure Client hereda la configuración del cliente de roaming de Umbrella. La versión actual de Secure Client 5.1.4 no es compatible con las actualizaciones automáticas de la nube gestionada por Umbrella. Los clientes que consideren las actualizaciones automáticas gestionadas en la nube como algo importante pueden considerar la posibilidad de esperar a la futura versión de Secure Client 5.x, que admita las actualizaciones automáticas en la nube gestionadas por Umbrella.

Los clientes que no sean de MSP que decidan actualizar a la versión actual de Cisco Secure Client 5.1.4 podrían considerar cambiar a Cisco Secure Client Cloud Management. Las funciones de gestión de clientes no desaparecen como parte de SecureX EOL, sino que simplemente se migran al servicio Cisco Security Cloud Control. Consulte Acceso a Secure Client Cloud Management después de SecureX EoL - Blogs de Cisco para obtener más detalles.