Contenido

Introducción

Overview

Solución

Introducción

En este documento se describen las direcciones IP de la página Bloque de paraguas.

Overview

Cuando el servicio Cisco Umbrella bloquea una página, nuestros resolvers DNS muestran una página de bloqueo en lugar de la página con el contenido bloqueado.  Estas páginas de bloques se suministran desde servidores Cisco Umbrella.  La dirección IP de difusión ilimitada y el tipo de bloque asociado para estos servidores se describen en la siguiente tabla.

Nota: No esperamos que estas IP vuelvan a cambiar en un futuro próximo, pero si cambiaran, esa actualización se incluiría en este artículo.

Solución

Las solicitudes que utilicen la función de "omisión de página de bloqueo" podrían utilizar cualquiera de las direcciones IP enumeradas en este sitio web: https://www.opendns.com:443/data-center-locations/

Nombre

Tipo de registro

Dirección

Página Bloquear Lista de Dominios

a

146.112.61.104

Página Bloquear Lista de Dominios

aaaa

::ffff:146.12.61.104

Página Bloqueo de devolución de llamada de comando y control

a

146.112.61.105

Página Bloqueo de devolución de llamada de comando y control

aaaa

::ffff:146.12.61.105

Página Categoría de contenido o Bloque de aplicación

a

146.112.61.106

Página Categoría de contenido o Bloque de aplicación

aaaa

::ffff:146.12.61.106

Página Bloqueo de malware

a

146.112.61.107

Página Bloqueo de malware

aaaa

::ffff:146.12.61.107

Página Bloqueo de phishing

a

146.112.61.108

Página Bloqueo de phishing

aaaa

::ffff:146.12.61.108

Página de bloqueo de integraciones de seguridad, dominios recién vistos, VPN de túnel DNS, DNS dinámico y potencialmente dañino

a

146.112.61.110

Página de bloqueo de integraciones de seguridad, dominios recién vistos, VPN de túnel DNS, DNS dinámico y potencialmente dañino

aaaa

::ffff:146.12.61.110