Contenido

Introducción

Comportamiento del estado de las funciones en AnyConnect 4.8.01090

Explicación de los Estados de protección

Introducción

Este documento describe por qué el estado de Protección web puede aparecer como no protegido en AnyConnect 4.8.01090.

Comportamiento del estado de las funciones en AnyConnect 4.8.01090

Con la versión 4.8.01090 de AnyConnect Client, el cliente puede notificar el estado de protección de DNS como protegido, mientras que muestra el estado de protección web como desprotegido.

Explicación de los Estados de protección

AnyConnect 4.8.01090 introduce la compatibilidad con el servicio Umbrella Secure Web Gateway (SWG). La activación de este servicio requiere una suscripción activa Umbrella SIG Essentials, SIG Advantage o SIG add-on. Una vez que la suscripción adecuada está activa, el cliente de terminales AnyConnect habilita el servicio Umbrella SWG.

En el caso de los clientes sin una suscripción basada en SIG que instalan AnyConnect 4.8.01090, el cliente muestra marcadores de posición de estadísticas de Umbrella SWG y un mensaje que indica que el estado de la protección web no está protegido.

360043162551

360043127312

- El mensaje desprotegido se aplica solo al servicio Umbrella SWG.

- La protección de DNS permanece activa y en funcionamiento, independientemente del estado del servicio SWG.

- El estado de Protección DNS no se ve afectado por el estado desprotegido de Protección web.

- Las versiones futuras de AnyConnect proporcionan mensajes mejorados sobre el estado y el nivel de protección de los servicios de Umbrella.