Contenido

Introducción

Overview

Introducción

Este documento describe los códigos de respuesta (RCodes) comunes del Sistema de nombres de dominio (DNS) en los registros de consultas DNS.

Overview

En esta tabla se detalla la función de los mensajes de devolución de DNS más comunes y los códigos de retorno (RCodes) correspondientes que pueden aparecer en sus registros mientras realiza una consulta de DNS. Cada códigoR tiene su propio propósito en la infraestructura DNS. Normalmente, aparece NOERROR (RCODE:0) cuando se realiza la mayor parte de la exploración correcta. Todos los demás códigos devueltos se consideran errores.

Para obtener una lista exhaustiva de estos códigos, consulte la sección DNS RCODEs de este enlace: Parámetros del sistema de nombres de dominio (DNS)

Mensaje de retorno de DNS

Código de respuesta DNS

Función

SIN ERRORES

CÓDIGO:0

Consulta DNS completada correctamente

ANTIGUO

CÓDIGO:1

Error de formato de consulta DNS

SERVFAIL

CÓDIGO:2

El servidor no pudo completar la solicitud DNS

NXDOMAIN

CÓDIGO:3

El nombre de dominio no existe

NOTIMP

CÓDIGO:4

Función no implementada

RECHAZADO

CÓDIGO:5

El servidor se negó a responder a la consulta

YXDOMAIN

CÓDIGO:6

Nombre que no puede existir, no existe

XRRSET

CÓDIGO:7

RRset que no puede existir, no existe

NOTAUTH

CÓDIGO:8

Servidor no autorizado para la zona

NOTZONE

CÓDIGO:9

Nombre no en la zona