Contenido

Introducción

Información

Introducción

A partir del 22 de octubre de 2021, los clientes de Umbrella podrán conectarse ahora a nuestro Data Center perimetral más reciente de Querétaro, México, para obtener servicios SIG completos, incluidos DNS, gateway web seguro y firewall proporcionado en la nube.

Información

Se creó una nueva región para las conexiones de túnel IPsec: LA-1. Los miembros iniciales de esta región son Querétaro y Miami, Florida. Miami será reemplazado por un segundo DC de Latinoamérica en el futuro con su propia dirección IP. Los clientes pueden utilizar Atlanta para la conmutación por fallo automática o configurar manualmente otro Data Center para los túneles de copia de seguridad.

Este nuevo Data Center perimetral amplía nuestro entorno de rápido crecimientored global. Gracias a nuestra innovadora arquitectura de nube global yrouting de cualquier tipo, la mayoría de los clientes de la región se conectarán automáticamente a este nuevo Data Center.

Además, aunque nos esforzamos por mantener un tiempo de actividad elevado para todos nuestros Data Centers, nuestra solución de routing aumentada dirige el tráfico de forma fluida y automática al siguiente Data Center más cercano si por cualquier motivo un Data Center no está disponible.