Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Problema:

Solución:

Importar el grupo host

Solución alternativa:

Introducción

Este documento describe cómo reconstruir un grupo host predeterminado con el ID de grupo host correcto después de que se haya eliminado.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Problema:

Los grupos de hosts predeterminados tienen ID de 2 dígitos (por ejemplo, 28, 30), pero los grupos de hosts creados por el usuario tienen ID de 5 dígitos (por ejemplo, 50081). Si un usuario elimina un grupo host predeterminado y luego lo vuelve a crear como un grupo host personalizado, tiene este número de identificación más grande y algunas cosas no pueden funcionar correctamente debido a esto. Por ejemplo, el clasificador de hosts no puede encontrar el grupo de hosts recién creado debido al número de ID incorrecto. Para solucionar este problema, el número de ID debe coincidir con el valor predeterminado.

Solución:

Importar el grupo host

Importar un grupo host con el ID correcto puede solucionar el problema. Puede importarlo desde una copia de seguridad o exportar el grupo host desde otro sistema. Si es necesario, cree un nuevo dominio en el sistema, exporte los grupos de hosts deseados y, a continuación, elimine el dominio recién creado.

Solución alternativa:

Edite el campo host-group id con el valor correcto en host_groups.xml (/lancope/var/smc/config/domain_<DOMAIN_ID>/host-groups.xml) también puede corregir el problema.

Nota: Podría haber la necesidad de reinstalar la aplicación clasificador de host después de fijar el valor de ID de grupo de host para que pueda recoger correctamente los grupos de host fijos.